目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

读机箱序列号

读线路卡序列号

验证

故障排除

相关信息

简介

有时，您可能需要从MDS 9000系列多层交换机远程读取序列号。您可能必须要这么做，基于库存的要求，或确认或验证是否有获得技术支持的权利。本文解释如何通过远程访问MDS9000系列交换机读取机箱和线卡序列号。

先决条件

要求

在尝试此配置前，请保证您通过IP访问远程访问MDS9000系列多层交换机或通过控制台连接。

使用的组件

本文档中的信息基于MDS 9000存储区域网络操作系统(SAN-OS)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

读机箱序列号

使用MDS9000系列多层交换机的机箱序列号可以识别设备的服务合同。可以在设备背面，电源旁边的卷标找到;或者，通过发出show sprom backplane 1命令可以远程读取该命令。序列号位于产品编号下方。

读线路卡序列号

线卡的序列号打印在金属卡片屉的底部。要远程读取序列号，请发出show module命令，该命令列出有关已安装模块的信息，包括序列号。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 存储联网产品技术支持

- 技术支持和文档 - Cisco Systems