目标

WAP571E Wireless-AC/N双射频室外接入点是一款高性能、室外且高度安全的企业级无线接入点(WAP)，旨在为室外空间提供经济高效的无线连接。

本文旨在提供WAP571E的一般信息。

适用设备

- WAP571E

产品功能

- 经济高效的802.11ac室外连接，高达1.9 Gbps

- 3x3多输入多输出(MIMO)，在5.0 GHz和2.4 GHz上均具有三空间流

- 室外额定IP66盘柜

- 单点设置

- 两个千兆以太网局域网(LAN)端口

- WPA2、802.1X，带远程身份验证拨入用户服务(RADIUS)和欺诈接入点检测。

- 具有多个权限和角色的强制网络门户

- 安装简单，直观的基于Web的实用程序

- 支持以太网供电(PoE)

默认设置

参数

默认值

用户名

思科

密码

思科

LAN IP 地址

服务器分配的DHCP地址

回退LAN IP

192.168.1.245

子网掩码

255.255.255.0

产品规格

规格

描述

标准

IEEE 802.11ac、802.11a、802.11n、802.11g、802.11b、802.3af、802.3u、802.1X（安全身份验证）、802.1Q(VLAN)、802.1D（生成树）、802.11i（WPA2安全）、802.11e（无线QoS）、IPv4(RFC 791)、IPv6(RFC 2460)

端口

两个LAN千兆位以太网自动感应

电缆类型

5e类或更高类别

天线

内置天线，经过优化，可安装在墙上

LED 指示灯

一个LED

操作系统

Linux

物理接口

端口

2个10/100/1000以太网，支持802.3at PoE，只支持一个端口，不支持两个端口

按钮

重置按钮

LED

一个多功能LED

物理规格

物理尺寸

（宽x深x高）

9.05 x 7.87 x 1.96英寸（230 x 200 x 50 毫米）

权重

2.97磅或1350克

网络功能

支持VLAN

Yes

VLAN 数量

1个管理VLAN加32个SSID VLAN

802.1X请求方

Yes

SSID到VLAN的映射

Yes

自动频道选择

Yes

生成树

Yes

负载平衡

Yes

IPv6

Yes

IPv6主机支持

IPv6 RADIUS、系统日志、网络时间协议(NTP)

第 2 层

基于802.1Q的VLAN、32个活动VLAN和一个管理VLAN

安全

WPA、WPA2

是，包括企业身份验证

访问控制

是，管理访问控制列表(ACL)加MAC ACL

安全管理

HTTPS

SSID 广播

Yes

欺诈接入点检测

Yes

安装和物理安全

多个安装选项

安装支架，用于轻松安装墙壁或柱子

服务质量 (QoS)

QoS

Wi-Fi多媒体和流量规范(WMM TSPEC)、客户端QoS

性能

无线吞吐量

高达1.9 Gbps的数据速率（实际吞吐量会有所不同）

推荐的用户支持

最多200个连接用户，每个无线电50个活动用户

多接入点管理

单点设置

Yes

每个集群的接入点数量

16

每个群集的活动客户端

960

配置

Web 用户界面

内置基于Web的实用程序，可轻松进行基于浏览器的配置(HTTP/HTTPS)

管理

管理协议

Web浏览器、简单网络管理协议(SNMP)v3、Bonjour

远程管理

Yes

事件日志

本地、远程系统日志、电子邮件警报

网络诊断

记录和数据包捕获

Web固件升级

可通过Web浏览器、导入和导出的配置文件升级固件

动态主机配置协议 (DHCP)

Dhcp 客户机

IPv6主机

Yes

HTTP 重定向

Yes

无线

频率

双并发无线电（2.4 GHz和5 GHz）

无线电和调制类型

双射频正交频分复用(OFDM)IEEE 802.11 a/n:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

3x3 MIMO，3空间流，5 GHz和2.4 GHz

21表示20 MHz带宽；9表示40 MHz带宽；80 MHz带宽为4

1表示20 MHz带宽；40 MHz带宽为7

802.11动态频率选择(DFS)

支持的数据速率

IEEE 802.11b:DSSS(1/2/5.5/11)

IEEE 802.11g:OFDM(6/9/12/18/24/36/48/54)

IEEE 802.11n:请参阅下表

IEEE 802.11b 12.94 MHz

IEEE 802.11g 24.49 MHz

EEE 802.11n MCS0(HT20):27.44 MHz

IEEE 802.11n MCSO(HT40):36.18 MHz

IEEE 802.11b:29.76 dBm

IEEE 802.11g 29.24 dBm

IEEE 802.11n MCS0(HT20):29.25 dBm

IEEE 802.11n MCS0(HT40):23.81 dBm

频段和工作信道

频段

信道号

频率

信道号

频率

2400-2483.5 MHz

1

2412 MHz

7

2442 MHz

2

2417 MHz

8

2447 MHz

3

2422 MHz

9

2452 MHz

4

2427 MHz

10

2457 MHz

5

2432 MHz

11

2462 MHz

6

2437 MHz

-

-

5150-5250 MHz频段1

36

5180 MHz

44

-

38

5190 MHz

46

-

40

5200 MHz

48

-

42

5210 MHz

-

-

52

5260 MHz

60

-

54

5270 MHz

62

-

5250-5350 MHz频段2

56

5280 MHz

64

-

58

5290 MHz

-

-

100

5500 MHz

112

-

102

5510 MHz

116

-

104

5520 MHz

132

-

5470-5275 MHz频段

106

5530 MHz

134

-

108

5540 MHz

136

-

110

5550 MHz

140

-

149

5745 MHz

157

-

151

5755 MHz

159

-

153

5765 MHz

161

-

155

5775 MHz

165

-

发射输出功率

2.4 GHz

802.11b:20.0 +/- 1.5 dBm，通道6，所有速率

802.11g:20.0 +/- 1.5 dBm（通道6），6 Mbps

802.11g:17.0 +/- 1.5 dBm，通道6,54 Mbps

802.11n(HT20):20.0 +/- 1.5 dBm，通道6 MCS0

802.11n(HT20):17.0 +/- 1.5 dBm，通道6 MCS7

802.11n(HT40):16.0 +/- 1.5 dBm，通道6 MCS7

5 GHz UNII-1(5150~5250 MHz)

802.11a:22.0 +/- 1.5 dBm，6 Mbps

802.11a:22.0 +/- 1.5 dBm，54 Mbps

802.11ac(HT20):22.0 +/- 1.5 dBm(MCS0)

802.11ac(HT20):14.0 +/- 1.5 dBm(MCS9)

802.11ac(HT40):21.0 +/- 1.5 dBm(MCS0)

802.11ac(HT40):14.0 +/- 1.5 dBm(MCS9)

802.11ac(HT80):20.0 +/- 1.5 dBm(MCS0)

802.11ac(HT80):14.0 +/- 1.5 dBm(MCS9)

5 GHz UNII-2(5250 - 5350 MHz)/UNII-2扩展(5470 - 5725 MHz)

802.11a:18.0 +/- 1.5 dBm，6 Mbps

802.11a:18.0 +/- 1.5 dBm，54 Mbps

802.11ac(HT20):18.0 +/- 1.5 dBm(MCS0)

802.11ac(HT20):14.0 +/- 1.5 dBm(MCS9)

802.11ac(HT40):18.0 +/- 1.5 dBm(MCS0)

802.11ac(HT40):14.0 +/- 1.5 dBm(MCS9)

802.11ac(HT80):14.0 +/- 1.5 dBm(MCS9)

5 GHz UNII-3(5725 MHz~5850 MHz)

802.11a:22.0 +/- 1.5 dBm，6 Mbps

802.11a:22.0 +/- 1.5 dBm，54 Mbps

802.11ac(HT20):22.0 +/- 1.5 dBm(MCS0)

802.11ac(HT20):14.0 +/- 1.5 dBm(MCS9)

802.11ac(HT40):21.0 +/- 1.5dBm @ MCS0

802.11ac(HT40):14.0 +/- 1.5 dBm(MCS9)

802.11ac(HT80):20.0 +/- 1.5 dBm(MCS0)

802.11ac(HT80):14.0 +/- 1.5 dBm(MCS9)

运行温度

-40°至55°C（–40°至131°F）（太阳能负载），或–40°至65°C（–40°至149°F）（无太阳能负载）

储存温度

-50°至70°C（–58°至158°F）

工作湿度

5%至95%，非冷凝

贮运湿度

5%至90%，非冷凝

系统内存

256 MB RAM

128 MB闪存