目标

Email Alert Operational Status根据接入点中生成的系统日志消息提供有关发送的邮件警报的信息。使用此信息，您可以了解发送了多少封电子邮件以及发送了多少封电子邮件失败。它还让您知道上次发送电子邮件的时间。要配置电子邮件警报，请参阅WAP551和WAP561接入点上的文章电子邮件警报配置。本文介绍如何查看WAP551和WAP561上的电子邮件警报状态。

适用设备

· WAP551

· WAP561

软件版本

•1.0.4.2

电子邮件警报状态

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Status and Statistics > Email Alert Status。系统将打开“电子邮件警报状态”页：

以下信息显示在“邮件警报状态”页上：

·电子邮件警报状态 — 此字段显示电子邮件警报的运行状态。

·已发送的电子邮件数量 — 此字段显示到目前为止已发送的电子邮件数量。范围是一个无符号整数，长度为32位。默认值为 0。

·失败的邮件数 — 此字段显示到目前为止失败的邮件数。范围是一个无符号整数，长度为32位。默认值为 0。

·自上次发送电子邮件以来的时间 — 此字段显示自上次发送电子邮件以来的时间。此默认格式为日月日期小时:分钟:秒年。如果未从WAP发送任何邮件，该字段将显示“未发送”字样。

步骤2.（可选）要更新统计信息以反映当前状态，请单击刷新。