目标

本简要文章解释了频谱分析仪功能不再起作用的原因。

适用设备 |固件版本

- WAP571 |1.1.0.3

- WAP581 |1.0.3.1

交易如下

事情变了，事情就是这样。从2021年开始，大多数Web浏览器不再支持Flash，而是使用HTML5。

频谱分析器功能需要闪存才能工作。因此，此功能从此以后将不可用。

无需担心，除了此故障排除功能外，WAP571和WAP581将继续照常运营！

结论

不需要采取任何行动，我们只是想立即通知您，以避免混淆。