目标

新固件版本是较以前固件版本有所改进的。升级后，网络设备性能可以增强。固件文件可通过以下方式下载：

- 简单文件传输协议(TFTP) — 用户数据报协议(UDP)文件传输协议，通常用于分发软件升级和配置文件。使用TFTP客户端时，文件将从TFTP服务器下载。

- 超文本传输协议/带安全套接字(HTTP/HTTPS) — 使用Web浏览器传输文件的协议。

本文档说明如何通过HTTP/HTTPS客户端或TFTP服务器交换和升级WAP125上的固件。

提示：升级固件时，建议在计算机上使用有线连接以避免升级过程中中断。

适用设备

- WAP125

软件版本

- 1.0.0.4

升级固件

注意：在开始升级过程之前，请确保您已从思科网站下载了设备的最新固件。要检查最新更新，请单击此处。

步骤1.登录WAP的基于Web的实用程序，然后选择Administration > Firmware。

Firmware区域描述如下：

- PID VID — 显示接入点的产品ID和供应商ID。

- 活动固件版本 — 显示当前固件版本。

- 固件MD5校验和（活动映像） — 32个字符的十六进制数或128位加密方法。MD5算法使用公共密码系统加密数据。

- 非活动固件版本 — 升级固件时，先前版本将另存为非活动固件版本。

- 固件MD5校验和（非活动） — 辅助32个字符的十六进制数或128位加密方法。MD5算法使用公共密码系统加密数据。

步骤2.在Download Method区域，选择单选按钮以确定获取下载的方法。选项有：

- HTTP/HTTPS — 如果选择此选项，请继续执行通过HTTP/HTTPS升级。

- TFTP — 如果选择此选项，请继续执行通过TFTP服务器升级。

注意：在本例中，选择HTTP/HTTPS。

通过HTTP/HTTPS升级

步骤3.单击Browse...获取要升级的文件。提供的固件升级文件必须是.tar文件。请勿尝试使用.bin或其他文件格式进行升级，因为这些类型的文件不起作用。文件名不能包含空格和特殊字符。

注意：在本示例中，选择WAP125_1.0.0.4.tar。

步骤4.单击Upgrade以应用新固件。

升级按钮上方将显示进度条，并附上注释，通知您上传新固件可能需要几分钟时间。

固件上传到WAP后，页面会更改并在设备重新启动时显示一系列说明。

步骤5. WAP重新启动后，重新登录基于Web的实用程序，然后选择Administration > Firmware以验证新的固件版本。

活动固件版本现在应显示最新固件版本。

您现在应该已通过HTTP/HTTPS成功升级WAP125。

通过TFTP服务器升级

步骤3.在Source File Name字段中，输入要上传到WAP的源文件的名称。提供的固件升级文件必须是.tar文件。请勿尝试使用.bin或其他文件格式进行升级，因为这些类型的文件不起作用。文件名不能包含空格和特殊字符。

注意：在本示例中，使用WAP125_1.0.0.4.tar。

步骤4.在TFTP服务器IPv4地址字段中，输入固件所在的TFTP服务器的IP地址。

注意：在本例中，使用192.168.100.145。

步骤5.单击Upgrade。

升级按钮上方将显示进度条，并附上注释，通知您上传新固件可能需要几分钟时间。

步骤6.将固件上传到WAP后，页面会更改并在设备重新启动时显示一系列说明。

步骤7. WAP重新启动后，重新登录基于Web的实用程序，然后选择Administration > Firmware以验证新固件版本。

活动固件版本现在应显示最新版本。

您现在应该已通过TFTP服务器成功升级WAP125。

交换固件

WAP通常有两个固件映像或文件。这样，如果一个固件文件因任何原因失败，则另一个固件文件可以使用备份文件或非活动文件。您也可以选择使用一个而不是另一个。

步骤1.在“固件”区域，单击“交换映像”按钮。

步骤2.弹出窗口将提示您确认切换到次映像。单击 OK 继续。

当重新启动正在进行时，将显示进度条。

步骤3.重新登录WAP的基于Web的实用程序，然后选择Administration > Firmware。

现在，您应该已成功将非活动固件交换到活动固件。