目标

思科企业无线145AC网状无线接入点提供额外的隔离套件。本文将介绍其用途、型号和规格。

适用设备 |固件版本

- CBW 145AC(产品手册)| 10.4.1.0（下载最新）

简介

如果要在接入点和安装表面之间创建空间，则有一个可用的套件。此套件允许通过连接到直通端口的跳线电缆（包括）到达以太网供电(PoE)端口。隔离套件在部件ID AIR-AP1815W-KIT=下提供。

CBW145AC垫片套件

跳线电缆规格

- type：5E类

- 篇幅：约65毫米+/- 10毫米

- 宽度：约4.5毫米

垫片套件规格

所有尺寸均以毫米为单位。

结论

本文解释了145AC可选垫片套件的规格。

如果您想了解有关思科业务接入点的详细信息，请查看以下链接：

- 思科企业145AC接入点产品手册

- 思科企业无线145AC直通端口