目标

本文档旨在向您展示如何在思科业务无线(CBW)接入点(AP)中使用邮件身份验证和RADIUS记帐来配置访客网络。

适用设备 |软件版本

- 140AC(产品手册) | 10.0.1.0（下载最新）

- 145AC(产品手册) | 10.0.1.0（下载最新）

- 240AC(产品手册) | 10.0.1.0(下载最新版本)

简介

CBW AP支持最新的802.11ac Wave 2标准，以实现更高的性能、更高的接入和更高密度网络。它们提供行业领先的性能和高度安全可靠的无线连接，提供强大的移动最终用户体验。

远程身份验证拨入用户服务(RADIUS)是设备连接和使用网络服务的身份验证机制。它用于集中身份验证、授权和记帐目的。

通常，RADIUS服务器通过输入的登录凭证（包括用户名和密码）来验证用户的身份，从而规范对网络的访问。当使用邮件地址身份验证配置访客网络时，使用的邮件ID将发送到RADIUS记帐服务器并存储以备将来使用，例如发送营销信息。

目录

- 在CBW AP上配置RADIUS

- 访客网络配置

- 监控

- 使用RADIUS记帐服务器跟踪

在CBW AP上配置RADIUS

有关配置RADIUS的步骤，请参阅“Configure RADIUS in Cisco Business Wireless Access Point(在思科业务无线接入点中配置RADIUS)”中的文章。

访客网络配置

要设置访客无线网络以使用邮件地址身份验证，请执行以下操作：

第 1 步

使用有效的用户名和密码登录CBW AP。

步骤 2

要配置访客网络，请导航至Wireless Settings > WLANs。

步骤 3

单击“Add new WLAN/RLAN（添加新WLAN/RLAN）”。

步骤 4

在弹出窗口的“常规”选项卡下，输入“配置文件名称”。SSID字段将自动填充。滑动“启用”选项，然后单击“应用”。

步骤 5

导航至WLAN安全选项卡并启用访客网络。从“访问类型”下拉菜单中，选择“电子邮件地址”。单击 Apply。

监控

当用户在访客网络中输入其电子邮件地址进行身份验证时，客户端信息可在AP的Web用户界面(UI)中查看。

为此，请导航至AP Web UI中的Monitoring > Guest Clients。

可以查看访客客户端的详细信息，包括电子邮件地址。

只要访客用户已连接，您就可以查看访客电子邮件信息。用户断开连接后，AP的访客客户端菜单下将不提供该信息。

使用RADIUS记帐服务器跟踪

访客电子邮件地址将发送到服务器索引为1的Radius记帐服务器。因此，即使客户端与访客网络断开连接，也可以跟踪访客信息。这有助于跟踪和收集客户的电子邮件地址。

上面显示的Radius记帐数据位于使用SQL数据库的Windows服务器上。

结论

给你！您现在已学习了在CBW AP上使用邮件身份验证和RADIUS记帐配置访客网络的步骤。有关更高级的配置，请参阅《思科业务无线接入点管理指南》。