目标

客户端分析使管理员能够查看有关连接到无线局域网(WLAN)的设备的详细信息，本文回顾如何启用和查看相关统计信息。

如果您不熟悉本文档中的术语，请查看思科业务：新术语表。

适用设备 |固件版本

- 140AC(产品手册) | 10.0.1.0（下载最新）

- 145AC(产品手册) | 10.0.1.0（下载最新）

- 240AC(产品手册) | 10.0.1.0(下载最新版本)

关于CBW客户端分析，我应该了解什么？

连接到网络后，设备交换客户端分析信息。默认情况下，客户端分析被禁用。此信息可能包括：

- 主机名 — 或设备的名称

- 操作系统 — 设备的核心软件

- 操作系统版本 — 适用软件的小版本

有关这些客户端的统计信息包括使用的数据量和吞吐量。

为什么要使用客户端分析？

跟踪客户端配置文件可以更好地控制无线局域网。或者，您可以将其用作其他功能的功能。例如，使用不为您的业务传输任务关键型数据的应用限制设备类型。

启用后，网络的客户端详细信息可在Web UI的Monitoring部分找到。

配置应用分析

初学者帮助

此切换部分突出显示初学者的提示。

登录

登录主AP的Web用户界面(UI)。为此，请打开Web浏览器并输入https://ciscobusiness.cisco.com。在继续操作之前，您可能会收到警告。输入您的凭证。您也可以通过在Web浏览器中输入https://[ipaddress]（主AP）来访问主AP。

工具提示

如果您对用户界面中的字段有疑问，请检查以下工具提示：

查找“展开主菜单”图标时遇到问题？

导航至屏幕左侧的菜单，如果未看到菜单按钮，请单击此图标打开侧栏菜单。

思科业务应用

这些设备具有与Web用户界面共享某些管理功能的配套应用。并非Web用户界面中的所有功能都可在应用中使用。

下载iOS应用 下载Android应用

常见问题

如果您仍有未回答的问题，您可以查看我们的常见问题文档。 常见问题

第 1 步

登录您的主接入点。

步骤 2

如果您没有看到菜单按钮，请导航到屏幕左侧的菜单

步骤 3

默认情况下，登录设备时会加载“监控”菜单。您需要改为单击“Wireless Settings”。

以下内容类似于您单击“无线设置”链接时看到的内容：

步骤 4

单击要启用Application on（应用）的无线局域网左侧的Edit Icon（编辑图标）。

弹出菜单可能如下所示：

编辑时，此重要消息可能会暂时影响网络上的服务。单击是继续。

步骤 5

单击Local Profiling切换按钮，切换客户端分析。

步骤 6

单击应用按钮.

单击左侧的Monitoring部分菜单项。

结论

您将看到客户端数据开始出现在“监控”选项卡的“控制面板”中。客户端分析是一种非常强大的工具。还可以启用应用分析，进一步增强此功能。

如果您想了解有关网状网络的详细信息，请点击以下任意链接：

常见问题 RADIUS 固件升级 RLAN 应用分析 主要AP工具 Umbrella WLAN用户 日志记录 流量整形 罗格 干扰源 配置管理 端口配置网状模式 欢迎使用CBW网状网络 使用邮件身份验证和RADIUS记帐的访客网络 故障排除 将Draytek路由器与CBW配合使用