目标

本文的目的是描述在CBW网络中配置流量整形的步骤。

如果您不熟悉本文档中的术语，请查看思科业务：新术语表.

适用设备 |固件版本

- 140AC(产品手册) | 10.0.1.0(下载最新版本)

- 145AC(产品手册) | 10.0.1.0(下载最新版本)

- 240AC(产品手册) | 10.0.1.0(下载最新版本)

简介

流量整形是一种带宽控制技术。它在计算机网络上使用，延迟部分或全部数据报。创建流量整形以符合指定的流量量变曲线。流量整形可最大化或保证性能，增加延迟。它还可以增加特定类型数据包的可用带宽。基于应用的流量整形是最常见的流量整形形式。

配置流量整形的目的是将超额数据包缓冲并排队，使其超过承诺速率。流量整形不太可能丢弃过多的数据包，因为会缓冲过多的数据包。它缓冲的数据包长度不超过队列长度。如果超额流量持续以高速传输，则可能发生丢弃。它通常避免由于丢弃数据包而重新传输。配置流量整形的一个缺点是，它可能由于排队而引入延迟，尤其是深度队列。

配置

入门帮助

此切换部分突出显示初学者提示。

登录

登录主AP的Web用户界面(UI)。为此，请打开Web浏览器并输入https://ciscobusiness.cisco.com。在继续操作之前，您可能会收到警告。输入您的凭据。您也可以通过在Web浏览器中输入https://[ipaddress]（主AP的）来访问主AP。

工具提示

如果您对用户界面中的字段有疑问，请检查如下所示的工具提示：

查找“扩展主菜单”图标时出现问题？

导航到屏幕左侧的菜单，如果未看到菜单按钮，请单击此图标打开侧栏菜单。

思科业务应用

这些设备具有配套应用，这些应用通过网络用户界面共享一些管理功能。Web用户界面中的所有功能在应用中并非都可用。

下载iOS应用 下载Android应用

常见问题

如果您仍有未回答的问题，可以查阅我们的常见问题解答文档。 常见问题

在CBW网络中配置流量整形的步骤如下：

步骤1.导航到Wireless Settings > WLANs > Adding new WLAN/RLAN > Traffic Shaping。

步骤2.在Traffic Shaping选项卡上，配置以下参数：

i)服务质量(QoS)— QoS是指网络为所选网络流量提供更好服务的能力。它将流量优先于各种技术。QoS的目标是提供专用带宽、延迟、受控抖动和改进的丢失特性。某些实时和交互式流量需要延迟参数。

CBW主AP支持以下四个QoS级别。在QoS选项卡下，从QoS下拉列表中选择以下QoS级别之一：

- 白金级(语音) — 确保无线语音的高质量服务。

- 金牌（视频） — 支持高质量视频应用。

- 银牌（尽力） — 支持客户端的正常带宽。

- 铜级（后台） — 为访客服务提供最低带宽。

默认设置为Silver（尽力而为）。

ii)为以下各项选择所需的值(以Kbps):

使用以下条件指定Rate limit per client和Rate limit per BSSID:

- 平均下行带宽限制 — 通过在Average Data Rate文本框中输入速率(Kbps)，定义平均数据速率TCP流量。

- 平均实时下行带宽限制 — 通过在Average Real-Time Rate文本框中输入速率（以Kbps为单位），定义每用户UDP流量的平均实时速率。

- 平均上行带宽限制 — 通过在Average Data Rate文本框中输入速率(Kbps)，定义平均数据速率TCP流量。

- 平均实时上行带宽限制 — 通过在Average Real-Time Rate文本框中输入速率（以Kbps为单位），定义每用户UDP流量的平均实时速率。

不支持每WLAN流量整形。如果您看到此的选项，则表明您使用的是旧固件版本。在这种情况下，您需要删除WLAN、进行固件升级并重新创建WLAN。单击超链接查看 升级固件或 添加/编辑WLAN的说明。

请选择0到512000之间的带宽范围。仅接受数字。平均数据速率用于测量TCP流量，而平均实时速率用于UDP流量。对于所有条目，它们都以kbps为测量单位。Average Data Rate和Average Real-time rate的值可以不同，因为它们应用于不同的上层协议，例如TCP和UDP。这些不同的速率值不会影响带宽。

iii)Fastlane — 实时环境中的无线应用流量通常需要按类型划分优先级。例如，由于实时应用限制，Wi-Fi语音流量需要比Safari Web流量更高的优先级。

有多种标准可以帮助网络设备商定如何标记不同类型的流量，以确保它们得到优先处理。QoS Fastlane大大简化了此协议流程，从而最大限度地减少了网络拥塞，并及时传送对时间敏感的流量（如语音或视频）。

启用Fastlane时，QoS设置为白金级，以便语音流量的优先级高于任何其他流量。

启用Fastlane会将QoS值更新为白金。

iv)应用可视性控制(AVC) - AVC使用基于网络的应用识别(NBAR2)引擎对应用进行分类，并提供无线网络中的应用级可视性。此处提供已识别应用的列表。应用可视性使主AP能够检测和识别1000多个应用，并执行实时分析和监控网络拥塞和网络链路使用情况。此功能有助于在Monitoring > Network Summary中显示Applications By Usage统计信息。

要启用应用可视性控制，请从Application Visibility下拉列表中选择Enabled。否则，请选择Disabled，这是默认选项。

v)AVC Profile — 用于显示无线LAN(WLAN)名称。

单击Add Rule，在客户端连接到特定WLAN时允许/拒绝特定应用。

在弹出屏幕上，从可以允许/拒绝的应用程序列表中选择Application。

选择Action，选择Mark以允许应用，选择Drop拒绝应用，选择Rate limit以限制应用运行的速率。

现在，从下拉列表中选择QoS配置文件，然后单击Apply以保存AVC规则的配置。

默认情况下已选择银牌（尽力而为），您可以更改相同内容。

一旦您确定上述所有参数都已配置，Add new WLAN页面下剩余选项卡的配置参数均已完成，则点击Apply以保存配置。

结论

现在，您已完成在思科企业无线网络中配置流量整形的步骤。

查看您可能感兴趣的其他网状无线文章：

常见问题 RADIUS 固件升级 RLAN 应用分析 客户端分析 主要AP工具 Umbrella WLAN用户 日志记录 流氓公司 干扰源 配置管理 端口配置网状模式 欢迎使用CBW网状网络 使用邮件身份验证和RADIUS记帐的访客网络 故障排除 使用带CBW的Draytek路由器