目标

本文档旨在向您展示如何在思科业务无线(CBW)接入点(AP)中配置管理接口。 这包括上传、下载配置的步骤以及将接入点重置为出厂默认设置的方法。

如果您不熟悉本文档中的术语，请查看思科业务：新术语表。

适用设备 |固件版本

- 140AC(产品手册) | 10.4.1.0（下载最新）

- 141ACM（数据表） | 10.4.1.0（下载最新）

- 142ACM（数据表） | 10.4.1.0（下载最新）

- 143ACM（数据表） | 10.4.1.0（下载最新）

- 145AC(产品手册) | 10.4.1.0（下载最新）

- 240AC(产品手册) | 10.4.1.0(下载最新版本)

简介

如果您希望在CBW AP中配置管理接口，您已到达正确的位置！CBW AP支持最新的802.11ac Wave 2标准，以实现更高的性能、更高的接入和更高密度网络。它们提供行业领先的性能和高度安全可靠的无线连接，提供强大的移动最终用户体验。

配置管理界面允许您下载或上传CBW AP中的配置。如有必要，您可以选择将接入点的配置重置为出厂默认设置。

如果您已准备好配置CBW AP的管理，我们开始吧！

目录

- 下载和上传主AP配置

- 导出和导入单个AP配置

- 重置为出厂默认设置

- 手动重置

- 通过Web UI重置

下载和上传主AP配置

初学者帮助

此切换部分突出显示初学者的提示。

登录

登录主AP的Web用户界面(UI)。为此，请打开Web浏览器并输入https://ciscobusiness.cisco。在继续之前，您可能会收到警告。输入您的凭证。您也可以通过在Web浏览器中输入https://[ipaddress]（主AP）来访问主AP。

工具提示

如果您对用户界面中的字段有疑问，请检查以下工具提示：

查找“展开主菜单”图标时遇到问题？

导航至屏幕左侧的菜单，如果未看到菜单按钮，请单击此图标打开侧栏菜单。

思科业务应用

这些设备具有与Web用户界面共享某些管理功能的配套应用。并非Web用户界面中的所有功能都可在应用中使用。

下载iOS应用 下载Android应用

常见问题

如果您仍有未回答的问题，您可以查看我们的常见问题文档。 常见问题

访问Web用户界面(UI)

登录主AP。如果您有任何问题，请查看以下提示：

- 确保选择了正确的服务集标识符(SSID)。这是您为无线网络创建的名称。

- 断开移动应用或笔记本电脑的任何VPN连接。您甚至可能连接到移动服务提供商使用的VPN，而您甚至可能不知道该VPN。例如，Android(Pixel 3)手机（Google Fi作为服务提供商）有一个内置VPN，可自动连接，无需通知。要查找主AP，需要禁用此功能。

- 使用https://<主AP的IP地址登录主AP。

- 完成初始设置后，无论您是登录到ciscobusiness.cisco，还是在Web浏览器中输入IP地址，请确保https://正在使用。根据您的设置，您的计算机可能已自动填充http://，因为这是您首次登录时使用的。

- 要帮助解决在使用AP时访问Web UI或浏览器问题相关的问题，请在Web浏览器（本例中为Firefox）中单击“打开”菜单，转到“帮助”>“故障排除信息”，然后单击“刷新Firefox”。

第 1 步

您可以随时将当前主AP配置导出为.TXT文件格式。

要下载当前配置，请选择Advanced > Primary AP Tools。

步骤 2

导航至“配置管理”选项卡。

步骤 3

要下载配置，请在“配置更新”部分将“方向”设置为下载，将“传输模式”设置为HTTP。单击 Apply。

配置文件保存到正在查看主UI的设备。默认情况下，文件将另存为config.txt，保存在下载文件夹中。

步骤 4

您可以从以前保存的配置文件导入配置，该文件格式为.TXT。

在Configuration Management下，选择Direction作为Upload，然后从下拉菜单中选择Transfer Mode。

步骤 5

单击 Apply。

您将看到以下弹出窗口。单击Browse以从PC中选择配置文件。单击 Yes 以继续执行。

导入会导致网络中所有支持AP的主AP重新启动。当AP重新联机时，主AP选举过程会发生，主AP与新导入的主AP配置联机。

导出和导入单个AP配置

您可以通过主AP的Web UI导出和导入网络中各个AP的配置。

第 1 步

导航至监控>网络摘要>接入点。

步骤 2

选择AP。

步骤 3

向下滚动到AP详细信息部分并选择“工具”选项卡。

步骤 4

要导出配置，请单击“导出配置”按钮。

步骤 5

系统将显示弹出窗口。选择“保存文件”选项并单击确定。该配置将另存为下载文件夹中的文本(.txt)文件。

步骤 6

要导入配置，请单击“导入配置”按钮。

步骤 7

系统将显示弹出窗口。单击“Browse...(浏览……)”从计算机中选择配置文件，然后单击“Yes”。

重置为出厂默认设置

将CBW AP重置为出厂默认设置，清除用户已设置的所有配置，并将设备恢复为其原始设置。如果需要重新配置大多数AP设置，建议重置。

手动重置

第 1 步

按住“模式”按钮。打开主AP。继续30秒。

步骤 2

AP上的LED将经历多种闪烁模式，然后稳定为闪烁的绿色。  一旦达到此状态，请松开按钮。有关此流程的详细信息，请选中“重置为出厂默认设置”。

通过Web UI重置

使用Web UI可将主AP、主支持AP和网状扩展器重置为出厂默认设置。

第 1 步

要将主AP重置为出厂默认设置，只需导航至“高级”>“主AP工具”并转至“配置管理”选项卡。单击“Reset to Factory Default（重置为出厂默认值）”。

这将仅重置主AP或担任主角色的AP。某些配置设置（如位置、网桥组名称、无线电设置）存储在AP/网状扩展器本地。要重置这些设置，必须单独重置AP或网状扩展器。

步骤 2

要重置支持主AP或网状扩展器，请导航至Monitoring > Network Summary > Access Points。

步骤 3

选择非主AP。

步骤 4

向下滚动到AP详细信息部分并选择“工具”选项卡。

步骤 5

单击“Factory Default(出厂默认)”按钮。

结论

给你！您现在已学习了配置CBW AP管理的步骤。有关更高级的配置，请参阅《思科业务无线接入点管理指南》。

如果您想了解更多信息，请查阅以下任何文章：

常见问题 RADIUS 固件升级 RLAN 应用分析 客户端分析 主要AP工具 Umbrella WLAN用户 日志记录 流量整形 罗格 干扰源 端口配置网状模式 欢迎使用CBW网状网络 使用邮件身份验证和RADIUS记帐的访客网络 故障排除 将Draytek路由器与CBW配合使用