目标

本文档的目标是提供对Cisco Business Wireless Access Points & Mesh Extenders的型号标识符的工作了解。

- 查看交换机PID解码器

- 查看路由器PID解码器

- 查看传统无线接入点PID解码器

如果您不熟悉本文档中的术语，请查看思科业务：新术语表.

适用设备 |固件版本

- 140AC(产品手册) | 10.4.1.0(下载最新版本)

- 141ACM(产品手册) | 10.4.1.0(下载最新版本)

- 142ACM(产品手册) | 10.4.1.0(下载最新版本)

- 143ACM(产品手册) | 10.4.1.0(下载最新版本)

- 240AC(产品手册) | 10.4.1.0(下载最新版本)

CBW 140/145/240 AP与CBW 150系列不兼容。不支持在同一LAN上共存。

查看图形的表形式

表1 — 无线规格

下表概述了CBW240AC设备数据表中的无线规格。以下是所有CBW系列设备数据表的链接。

- 140AC和145AC数据表

- 141、142和143网状扩展器数据表

- 240AC数据表

项目

规格

要求

● 网络内需要思科业务接入点进行网状连接

身份验证和安全

● Wi-Fi保护访问2(WPA2)

● 802.1X、RADIUS身份验证、授权和记帐(AAA)

● 802.11r和802.11i

最大客户端数

● 关联无线客户端的最大数量：每个Wi-Fi无线电200个，每个接入点总计400个客户端

802.11ac

● 2x2 MU-MIMO，支持双空间流，高达867 Mbps

● 20、40和80 MHz信道

●动频率选择

以太网端口

● 需要拆分某些规格和要求，以显示不同型号之间的差异。

● 例如，141ACM扩展器有4个以太网端口，142ACM有1个端口，143ACM没有以太网端口

● 1x千兆以太网上行链路（10/100/1000BASE-T自动感应）

● 3个本地千兆以太网端口（10/100/1000BASE-T自动感应），包括一个PoE输出端口：

当网状扩展器由提供的电源适配器供电时，PoE输出提供802.3af

802.11a:6、9、12、18、24、36、48和54 Mbps

802.11b/g:1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、5和4 Mbps

2.4 GHz上的802.11n数据速率：6.5至144 Mbps(MCS0-MCS15)

5 GHz的802.11ac数据速率：6.5至867 Mbps(MCS0-MCS9)

非重叠信道的最大数量

A（管制范围）：

● 2.412至2.462 GHz;11个信道

● 5.180至5.320 GHz;8个信道

● 5.500至5.700 GHz;8个信道（不包括5.600至5.640 GHz）

● 5.745至5.825 GHz;5个信道

B（B管制范围）：

● 2.412至2.462 GHz;11个信道

● 5.180至5.320 GHz;8个信道

● 5.500至5.720 GHz;12个信道

● 5.745至5.825 GHz;5个信道

C（C管制范围）：

● 2.412至2.472 GHz;13个信道

● 5.745至5.825 GHz;5个信道

D（D管制范围）：

● 2.412至2.462 GHz;11个信道

● 5.180至5.320 GHz;8个信道

● 5.745至5.825 GHz;5个信道

E（E管制范围）：

● 2.412至2.472 GHz;13个信道

● 5.180至5.320 GHz;8个信道

● 5.500至5.700 GHz;8个信道（不包括5.600至5.640 GHz）

F（F管制范围）：

● 2.412至2.472 GHz;13个信道

● 5.745至5.805 GHz;4个信道

G（G管制范围）：

● 2.412至2.472 GHz;13个信道

● 5.745至5.865 GHz;7个信道

H（H管制范围）：

● 2.412至2.472 GHz;13个信道

● 5.180至5.320 GHz;8个信道

● 5.745至5.825 GHz;5个信道

I（I管制范围）：

● 2.412至2.472 GHz;13个信道

● 5.180至5.320 GHz;8个信道

K（K管制范围）：

● 2.412至2.472 GHz;13个信道

● 5.180至5.320 GHz;8个信道

● 5.500至5.620 GHz;7个信道

● 5.745至5.805 GHz;4个信道

N（N管制范围）：

● 2.412至2.462 GHz;11个信道

● 5.180至5.320 GHz;8个信道

● 5.745至5.825 GHz;5个信道

Q（Q管制范围）：

● 2.412至2.472 GHz;13个信道

● 5.180至5.320 GHz;8个信道

● 5.500至5.700 GHz;11个信道

R（R管制范围）：

● 2.412至2.472 GHz;13个信道

● 5.180至5.320 GHz;8个信道

● 5.660至5.700 GHz;3个信道

● 5.745至5.805 GHz;4个信道

S（S管制范围）：

● 2.412至2.472 GHz;13个信道

● 5.180至5.320 GHz;8个信道

● 5.500至5.700 GHz;11个信道

● 5.745至5.825 GHz;5个信道

T（T管制范围）：

● 2.412至2.462 GHz;11个信道

● 5.280至5.320 GHz;3个信道

● 5.500至5.700 GHz;8个信道

（不包括5.600至5.640 GHz）

● 5.745至5.825 GHz;5个信道

Z（Z管制范围）：

● 2.412至2.462 GHz;11个信道

● 5.180至5.320 GHz;8个信道

● 5.500至5.700 GHz;8个信道

（不包括5.600至5.640 GHz）

● 5.745至5.825 GHz;5个信道

注意：这因管制范围而异。请参阅产品文档，了解每个管制范围的具体详细信息。

可用发射功率设置

2.4 GHz

最高20 dBm

5 GHz

最高20 dBm

注意：最大功率设置因信道和各个国家/地区的法规而异。有关特定详细信息，请参阅产品文档。

集成天线

● 2.4 GHz，增益2 dBi

● 5 GHz，增益3 dBi

指标

●状态LED指示引导加载程序状态、关联状态、操作状态、引导加载程序警告和引导加载程序错误

环境

●操作

温度:32°至104°F(0°至50°C)

湿度：10%至90%（非冷凝）

最大高度：104°F(40°C)时为9843英尺（3000米）

● 非工作（储存和运输）

温度:-22°至158°F(-30°至70°C)

湿度：10%至90%（非冷凝）

最大高度：15,000英尺（4500米），77°F(25°C)

system

● 512 MB DRAM、128 MB闪存

● 710-MHz四核处理器

PoE输出

● 802.3af:15.4W（端口）

物理安全

● Kensington锁插槽

保修

思科企业有限终身硬件保修

合规性

●安全：

UL 60950-1

CAN/CSA-C22.2编号60950-1

UL 2043

IEC 60950-1

EN 60950-1

● 无线电审批：

FCC第15.247、15.407部分

RSS-247（加拿大）

EN 300.328、EN 301.893（欧洲）

ARIB-STD 66（日本）

ARIB-STD T71（日本）

EMI和磁化率（B类）

FCC第15.107和15.109部分

ICES-003（加拿大）

VCCI（日本）

EN 301.489-1和–17（欧洲）

EN 50385

● IEEE标准：

IEEE 802.11a/b/g、802.11n、802.11h、802.11d

IEEE 802.11ac

●安全：

802.11i、WPA2

802.1X

高级加密标准 (AES)

●可扩展身份验证协议(EAP)类型：

EAP — 传输层安全(TLS)

EAP — 隧道TLS(TTLS)或Microsoft质询握手身份验证协议版本2(MSCHAPv2)

受保护的EAP(PEAP)v0或EAP-MSCHAPv2

EAP — 通过安全隧道的灵活身份验证(FAST)

PEAP v1或EAP — 通用令牌卡(GTC)

EAP用户身份识别模块(SIM)

●多媒体：

Wi-Fi多媒体(WMM)

●其他：

FCC公告OET-65C

RSS-102

如果您想了解有关网状无线网络的更多信息，请查看以下任何文章：

网状网简介 网状网络常见问题 重新启动提示 重置为出厂默认设置 零日：通过应用/网络配置 移动应用与Web UI 思科企业无线网状网络的最佳实践 允许列表 更新软件 熟悉CBW应用 故障排除 时间设置 排除红色LED故障 网桥组名称