目标

更改设备配置的最简单方法之一，有时也是唯一方法，是访问Web配置实用程序。Web配置实用程序是图形用户界面(GUI)，它让管理员直接操作设备，并包含可更改的所有可能功能，以修改设备和设备网络的性能。本文档的目标是指导您如何登录和访问SPA122上的Web配置实用程序。

适用设备 |固件版本

- SPA122 | 1.3.2(下载最新)

访问Web配置实用程序

步骤1.打开Web浏览器，在地址栏中输入电话适配器的IP地址，然后按Log In。将打开“登录”页。

电话适配器的默认IP地址是192.168.15.1。如果未显示网页，请尝试重置IP地址。要重置IP地址，请按住重置按钮30秒。这会将默认IP地址以及所有其他设置重置为出厂默认设置。或者，如果主机计算机的IP地址已知，可以手动将其配置为与电话适配器位于同一子网。

浏览器中可能会出现安全警报，并显示无法信任网站证书的消息。单击继续或继续。浏览器不信任证书，因为证书来自网站本身，而不是第三方。

设备使用两种访问模式，一种作为管理员，另一种作为和用户。管理员登录使管理员能够配置比用户登录更复杂的功能。用户登录用于网络需要基本配置时

步骤2.在Username字段中输入设备的用户名。管理员的默认用户名是admin，用户的默认用户名是cisco。

步骤3.在Password字段中输入设备的密码。管理员的默认密码为admin，用户的默认密码为cisco。

注意：如果忘记密码，可将电话适配器重置为出厂默认设置，从而使设备恢复默认登录。

步骤4.单击“登录”以输入Web配置实用程序。“快速设置”页打开：

管理员可以通过“快速设置”(Quick Setup)页面配置线路1和线路2的基本功能。

右上角的工具栏提供了有关路由器的有用信息。

·注销链接将您从电话适配器配置实用程序注销。

·关于链接打开一个窗口，显示设备名称和固件版本。

·“帮助”链接打开一个窗口，其中提供有关当前所显示页面的各种选项的信息。

有关详细信息（包括SPA122上所有思科文章的链接），请查看Cisco SPA122 ATA with Router Product页。