目标

设备上显示的语音信息非常有用，因为它提供了设备配置的概述。通过此信息，管理员可以采取措施来增强、控制、分析和管理设备及其所连接的网络。本文说明了在SPA112和SPA122上查看有关模拟电话适配器(ATA)语音应用的信息的过程。

适用设备

· SPA122

· SPA112

软件版本

•1.3.2(014)

查看语音信息

步骤1.以管理员身份登录到Phone Adapter Configuration Utility，然后选择Voice > Information。“信息”页面打开：

“信息”页显示下一个信息：

•产品信息

•系统状态

·线路状态

·自定义CA状态

“信息”页显示下一个信息：

产品信息

“产品信息”区域包含有关设备的基本信息，此信息供管理员控制物理设备。

·产品名称 — 显示设备的型号或名称。

·软件版本 — 显示设备中安装的当前软件版本号。

· MAC地址 — 显示设备的MAC地址。

·自定义 — 指定服务提供商用于远程配置的设置。可能的值为：

— 打开 — ATA不是远程配置单元。

— 挂起 — ATA是远程配置单元，但未连接到服务器。

— 自定义 — ATA是远程配置单元，已连接到服务器。

·序列号 — 显示产品序列号。

·硬件版本 — 显示硬件版本号。

·客户端证书 — 显示客户端证书的状态。

步骤1.（可选）要刷新页面，请单击刷新。

系统状态

“系统状态”区域包含有关设备当前配置的信息。管理员可以分析此信息，以控制或增强设备的安全性和性能。

·当前时间 — 显示系统的当前日期和时间。

·发送的RTP数据包 — 显示发送的实时传输协议(RTP)标准化数据包（包括冗余数据包）的总数。 实时传输协议用于管理数据包通过Internet实时发送的方式。

· RTP Packets Recv — 显示接收的RTP数据包（包括冗余数据包）的总数。

·发送的SIP消息 — 显示发送的会话发起协议(SIP)消息的总数（包括重新传输）。SIP用于控制互联网上的多媒体通信。

· SIP Messages Recv — 显示接收的SIP消息总数（包括重新传输）。

·外部IP — 显示用于NAT映射的外部IP地址。网络地址转换是在通过互联网连接期间转换IP地址的过程，此过程可增强数据的安全性。

·已用时间 — 显示自上次重新启动系统以来已用的总时间。

·发送的RTP字节数 — 显示发送的RTP字节总数。

· RTP Bytes Recv — 显示接收的RTP字节总数。

·发送的SIP字节数 — 显示发送的SIP消息的总字节数（包括重新传输）。

· SIP Bytes Recv — 显示接收的SIP消息的总字节数（包括重新传输）。

步骤1.（可选）要刷新页面，请单击刷新。

线路状态

“行状态（行1和行2）”区域包含以下信息：

·挂接状态 — 显示端口的挂接状态。ON 或 OFF.

·上次注册时间 — 显示该行注册的最后日期和时间。

·消息等待 — 显示消息等待状态。选项为“是”或“否”。当自动接收消息时，设置为“是”。

·回叫活动 — 显示回叫请求是否正在进行。

·最后一个来电者号码 — 显示最后一个来电者的号码。

·注册状态 — 指示线路是否已向SIP代理注册。

· Next Registration In — 显示下次注册续约前的秒数。

·映射的SIP端口 — 显示NAT映射的SIP端口的端口号。

·呼叫1和2状态 — 显示呼叫状态。可能的值为：

— 空闲 — 线路当前未使用。

— 收集PSTN PIN — 设备当前正在收集针脚以通过PSTN进行身份验证。公共交换电话网(PSTN)用于在支持交换语音通信的设备之间实现互连。

- PSTN PIN无效 — 设备无法识别用于身份验证的PIN。

- PSTN Caller Accepted — 系统中接受使用PSTN PIN的呼叫。

— 连接到PSTN — 设备当前已连接到PSTN。

·呼叫1和2音 — 显示呼叫使用的音色类型。

·呼叫1和2编码器 — 显示用于编码的编解码器。编解码器是一种协议，它允许接收方在发送信息时准确再现信息。

·呼叫1和2解码器 — 显示用于解码的编解码器。

·呼叫1和2 FAX — 显示传真直通模式的状态。

·呼叫1和2类型 — 显示呼叫方向。可能的值为：

- PSTN网关呼叫 — VoIP到公共交换电话网(PSTN)呼叫。

- VoIP网关呼叫 — PSTN到VoIP呼叫。

- PSTN到线路1 - PSTN呼叫振铃通过线路1并由其应答。

— 线路1转发到PSTN网关 — VoIP呼叫线路1，然后转发到PSTN网关。

— 线路1转发到PSTN号码 — VoIP呼叫线路1，然后转发到PSTN号码。

— 线路1到PSTN网关。

— 线路1回退到PSTN网关。

·呼叫1和2远程保持 — 指示远端是否将呼叫置于保持状态。

·呼叫1和2回叫 — 指示呼叫是否由回叫请求触发。

·呼叫1和2对等体名称 — 显示对等体电话的名称。

·呼叫1和2对等电话 — 显示对等电话的电话号码。

·呼叫1和2持续时间 — 显示呼叫的持续时间。

·呼叫1和2发送的数据包 — 显示发送的数据包数。

·呼叫1和2数据包接收 — 显示收到的数据包数。

·呼叫1和2字节已发送 — 显示已发送的字节数。

·呼叫1和2字节接收 — 显示接收的字节数。

·呼叫1和2解码延迟 — 显示解码器延迟的毫秒数。延迟是延迟的度量。

·呼叫1和2抖动 — 显示接收方抖动的毫秒数。抖动是不理想的信号变化或噪声。

·呼叫1和2往返延迟 — 显示延迟的毫秒数。

·呼叫1和2丢失的数据包 — 显示丢失的数据包数。

·呼叫1和2数据包错误 — 显示收到的无效数据包的数量。

步骤1.（可选）要刷新页面，请单击刷新。

自定义CA状态

Custom CA Status区域包含以下信息：

·自定义CA调配状态 — 指示设备是否已准备好向不同用户提供服务。

·自定义CA信息 — 指示设备上是否安装了思科的证书颁发机构。

步骤1.（可选）要刷新页面，请单击刷新。