目标

设备的系统信息对管理员非常有帮助，因为它有助于分析设备的配置和基本值。此信息可用于增强和管理设备的功能，并供参考。本文档介绍如何查看SPA112和SPA122上的系统性能信息。

适用设备

· SPA112

· SPA122

软件版本

· 1.3.2(014)

查看系统信息

步骤1.登录到Phone Adapter Configuration Utility，然后选择Status > System Information。系统信息页面打开：

有关设备的以下信息显示在“系统信息”(System Information)表中。

·型号 — 显示型号和产品说明。

· 硬件版本 — 显示硬件版本号。

· Boot Version — 显示引导固件版本号。引导版本指示系统在重新启动系统并用于恢复时将使用的固件版本。它为软件提供调试。

· Firmware Version — 显示当前固件版本。固件是安装在设备上的软件，管理员可以根据用户要求配置设备。

· 恢复固件 — 显示恢复固件的版本号。恢复固件用于在需要恢复时启动硬件。

· WAN MAC Address — 显示WAN接口的MAC地址。

· Host Name — 显示设备的主机名。主机名是在连接到网络以识别设备时分配给设备的名称。

· Domain Name — 显示设备的域名。域名是由IP协议的字符串分配的标识。

· 序列号 — 显示设备的序列号。

· Current Time — 显示在设备上设置的时间。