目标

端口转发允许管理员根据用于连接的端口决定数据包应在局域网(LAN)中使用哪台计算机。管理员可能需要端口转发，因为网络地址转换(NAT)允许多台计算机隐藏在路由器后面。本文的目的是说明如何查看SPA8000上的端口转发设置。

适用设备

- SPA8000

软件版本

- 6.1.12

端口转发设置

步骤1.以管理员身份登录Web配置实用程序，然后选择Advanced > Network > Application。“应用程序”页打开：

可以在“应用”页面和“端口转发设置”区域下查看以下端口转发设置：

注意： 此设备使用的范围内的起始/终止端口表示此范围内的端口使用相应的协议来传输和接收数据。

- 启用 — 表示端口转发服务是否启用。是表示服务已启用，否表示服务已禁用。

- 服务名称 — 表示端口用于转发数据的服务的名称。

- 起始端口 — 表示此设备所用范围内的第一个端口。

- Ending Port — 表示此设备所用范围内的最后一个端口。

- 协议 — 表示相应端口范围用于发送和接收数据的协议。选项为TCP、UDP和Both。

- TCP — 传输控制协议(TCP)通过划分不同单元的数据包来有效地管理通过Internet对数据的跟踪。TCP为最终用户提供可靠的数据传输。

- UDP — 用户数据报协议(UDP)用于有效管理通过Internet的数据跟踪，而不会将数据划分为数据包。UDP无法确保数据包完全到达最终用户。

— 两者 — 都使用UDP和TCP协议。

- 服务器IP地址 — 显示其连接到转发和接收数据的端口的设备的LAN地址。