目标

组播流量是仅在一次传输中发送到特定目的地的流量，而不是将数据包发送到每个可用目的地的广播流量。组播通过功能使SPA8000能够将IP组播数据包转发到适当的PC。本文介绍如何在SPA8000上启用组播通过。

适用设备

- SPA8000

软件版本

- 6.1.12

组播通过

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Advanced > Network > Application。“应用程序”页打开：

步骤2.从Miscellaneous Settings区域下的Multicast Passthru下拉列表中选择一个选项：

- 已禁用 — 禁用组播通过。设备无法发送和接收组播流量。

- 仅入站 — 仅允许来自互联网的传入组播流量。

- 仅出站 — 仅允许从设备到Internet的传出组播流量。

- 入站和出站 — 允许传入和传出组播流量。

步骤3.单击“提交所有更改”以保存配置。