目标

独特的铃声设置可帮助您为不同号码自定义铃声模式。有九种振铃类型可配置不同的振铃模式。这些独特的铃声设置用于区分同一电话线上的不同电话号码。本文档概述了在SPA8000上设置独特振铃设置的步骤。

适用设备

- SPA8000

软件版本

- 6.1.12

独特振铃设置

步骤1.登录Web配置实用程序并选择“高级”>“语音”>L1-L8。系统将打开“行”页：

注意：有9行可用于配置。用户通过选择所需行号之一来指示在步骤1中需要为不同振铃设置配置哪条线路。

步骤2.在“行”页面上，向下滚动到“区别振铃设置”部分。

步骤3.在“铃声(1-9)”字段中输入呼叫方号码模式以播放区别性铃声/呼叫等待音(CWT)1、2、3、4、5、6、7、8或9。默认情况下为空。

注意：要修改独特的振铃和CWT，请参阅文章“SPA8000电话适配器上的呼叫转移设置”和“在SPA8000电话适配器上配置振铃设置”。

步骤4.单击“提交所有更改”。