目标

其他区域设置用于自定义SPA8000上的日期、时区设置和其他其他设置。这些设置有助于自定义夏令时规则、时区、呼叫方ID、DTMF、FXS和其他功能。本文档概述了在SPA8000上更改各种其他设置的步骤。

适用设备

· SPA8000

软件版本

•6.1.12

其他区域设置

步骤1.以管理员身份登录Web配置实用程序，然后选择“高级”>“语音”>“区域”。“区域”页面打开：

在“其他”区域下：

步骤2.在Set Local Date(mm/dd)字段中输入日期，以设置设备上的日期。日期格式为月/日(mm/dd)。

步骤3.在“设置本地时间(HH/mm)”字段中输入当前小时，以设置设备上的时间。时间格式为小时/分(HH/mm)。

步骤4.根据您的位置从时区下拉列表中选择时区。

步骤5.从FXS Port Impendance下拉列表中选择FXS端口的电阻抗。外部交换站(FXS)接口直接连接到电话或传真机，并提供振铃、电压和拨号音。

步骤6.在夏时制规则字段中输入要应用于设备的夏时制规则。这包括夏令时的开始、结束和保存值。要设置：start=mm/day/(weekday);end=mm/day/(weekday);save=time。以下字段说明夏令时规则的格式。

· mm — 输入1到12范围内的月份。例如，1月为1。

·日 — 输入月中的某天，范围为1至31。这些值在结束值时间中可以为负数；这表示储蓄将从当天结束时开始。

·工作日 — 输入您希望节省时间开始的星期几（星期一到星期日）

·时间 — 输入要设置回时或前时的时间量，可分别用负数或正数表示。例如，“ — 1:15:25”用于将时钟调回1小时15分25秒，“+1:15:25”用于将时钟调回1小时15分25秒。

步骤7.选择是或否以在“启用夏时制”下拉列表中启用或禁用夏时制规则。

步骤8.在FXS Port Input Gain字段中以dB输入Input gain。FXS端口输入增益控制远程方听到的卷。最多可以写为三个小数位。范围为6.000到–12.000。默认设置为–3。

步骤9.在FXS Port Output Gain字段中以dB输入Output gain。FXS端口输出增益控制用户听到的音量。最多可以写为三个小数位。范围为6.000到–12.000。默认设置为–3。

步骤10.在DTMF Playback Level字段中以dBm输入本地DTMF播放级别。最多可以写入一个小数位。默认设置为–16.0。双音多频(DTMF)是按电话键时电话产生的信号。每个按下的按键都生成两个特定频率的音调。

步骤11.在DTMF Playback twist字段中以dBm输入DTMF Playback twist level。DTMF扭转电平生成用于音调改变的频率，例如，如果音调使用–8的低频，而扭转电平为2，则新的音调频率为6的高频。

步骤12.在DTMF Playback Length字段中输入要分配给DTMF的本地DTMF播放持续时间（以毫秒为单位）。

步骤13.从“检测AB DTMF”下拉列表中选择“是”以启用DTMF AB DTMF的本地检测。此功能允许连接到SPA8000的设备使用ABCD密钥控制网络。

步骤14.选择是以启用OOB DTMF DTMF JU DTMF JU从“回放JU DTMF”下拉列表中的本地回放。

步骤15.从“主叫方ID方法”下拉列表中选择要应用于呼叫的主叫方ID方法。此功能允许呼叫的第三方查看用于进行呼叫的电话的ID。可以使用以下几种方法：

·贝尔科尔（N.Amer，中国） — CID、CIDCW和VMWI。在第一环后发送的FSK（与第一环后发送的ETSI FSK相同）（无极性反转或DTAS）。

· DTMF（芬兰、瑞典） — 仅限CID。在极性反转（且无DTAS）后和第一次振铃前发送的DTMF。

· DTMF（丹麦） — 仅CID。在第一个环之前发送的DTMF，无极性反转和无DTAS。

· ETSI DTMF — 仅CID。在DTAS（且无极性反转）之后和第一环之前发送的DTMF。

· ETSI DTMF With PR — 仅CID。在极性反转和DTAS之后以及第一环之前发送的DTMF。

·环后ETSI DTMF — 仅CID。在第一个环后发送的DTMF（无极性反转或DTAS）。

· ETSI FSK — CID、CIDCW和VMWI。FSK在DTAS（但无极性反转）之后和第一环之前发送。在CIDCW的DTAS之后等待CPE的ACK。

· ETSI FSK与PR（英国） — CID、CIDCW和VMWI。FSK在极性反转和DTAS之后以及第一环之前发送。在CIDCW的DTAS之后等待CPE的ACK。仅当设备处于挂机状态时才应用极性反转。

·带PR的DTMF（丹麦） — 仅CID。在极性反转（且无DTAS）后和第一次振铃前发送的DTMF。

步骤16.从Caller ID FSK下拉列表中，选择您要应用于呼叫的呼叫方ID FSK标准。频移键控(FSK)用于设备显示其发送给呼叫的第三方的ID。

步骤17.从“功能调用方法”下拉列表中选择Sweden default或Default以用于功能调用的方法。

步骤18.从More Echo Suppression下拉列表中选择yes以启用回声抑制。回声抑制功能可消除呼叫中可能发生的回声。此功能有助于增强呼叫的性能。

步骤19.单击“提交所有更改”以保存配置。