目标

系统状态信息区域显示有关设备的信息，如系统时间、IP地址和发送和接收的数据包数量。本文介绍SPA8000模拟电话适配器的系统状态信息。

适用设备

· SPA8000

软件版本

•6.1.12

系统状态

步骤1.登录Web配置实用程序并选择“网络”>“状态”。“状态”页面打开：

系统状态区域显示以下信息：

·当前时间 — 当前日期和时间（以24小时制格式）显示在“当前时间”字段中。

·已用时间 — 显示自上次重新启动以来已用的时间。

· WAN连接类型 — 在WAN连接类型字段中显示WAN连接类型。可能有两个值：静态IP或DHCP。

·当前IP — 在“当前IP”字段中显示分配给电话适配器的当前IP地址。

·主机名 — 显示设备的主机名。当WAN连接为DHCP时，使用此名称。

·域 — 在域(Domain)字段中显示设备的网络域名。

·当前网络掩码 — 显示分配给设备的当前网络掩码。

·当前网关 — 在“当前网关”(Current Gateway)字段中显示设备的网关地址。网关用于从本地网络传输数据包。

·主DNS — 在主DNS字段中显示分配给此设备的主DNS服务器地址。

·辅助DNS — 显示分配给此设备的辅助DNS服务器地址。

· LAN IP Address — 显示设备的LAN IP地址。

· Broadcast Pkts Sent — 显示此设备发送的广播数据包总数。

·发送的广播字节数 — 显示此设备发送的广播字节总数。

· Broadcast Pkts Recv — 显示此设备接收的广播数据包总数。

· Broadcast Bytes Recv — 显示此设备接收和处理的广播数据包总数。

· Broadcast Pkts Dropped — 显示此设备接收但未处理的广播字节总数。

· Broadcast Bytes Dropped — 显示已接收但未处理的广播字节总数。