目标

附加服务设置用于根据用户要求配置各种主叫方ID选项。本文档概述了更改SPA8000的各种附加服务设置的步骤。本文中配置的所有设置都是可选的，在这些设置中，您可以选择是以启用或否禁用该设置。

注意：当您未订用指定服务或您的Internet服务提供商(ISP)已提供指定服务时，请禁用所有这些功能。

适用设备

· SPA8000

软件版本

•6.1.12

附加服务设置

步骤1.以管理员身份登录Web配置实用程序，然后选择Basic > Voice > L1- L8。将打开“线路”页。向下滚动到Supplementary Service Settings（补充服务设置）区域。

注意：这些行命名为Ln，其中n是行号。管理员必须选择在步骤1中配置哪一行。

步骤2.从CW设置下拉列表中选择要分配给呼叫等待选项的状态。呼叫等待用于在完成其他活动时将呼叫置于保留状态。

步骤3.从Block CID Setting下拉列表中选择要分配给块呼叫方ID选项的状态。此功能阻止所有出站呼叫的呼叫方ID。

步骤4.从Block ANC Setting下拉列表中选择要分配给阻止匿名呼叫的状态。当用户收到没有任何主叫方ID的呼叫时，会使用此功能，在这种情况下，设备会阻止它。

步骤5.从“免打扰设置”下拉列表中选择要分配给“免打扰”(DND)的状态。当用户不想被来电的声音干扰时，使用该功能，因此该装置消除了电话产生的铃声，并且在用户仍想应答电话时向用户发送可视信号。

步骤6.从CID设置下拉列表中选择要分配给呼叫方ID生成的状态。此功能为呼叫分配ID。

步骤7.从“CWCID设置”下拉列表中选择要分配给呼叫等待主叫方ID生成的状态。此功能为正在等待的呼叫分配主叫方ID。

步骤8.从Dist Ring Setting下拉列表中选择要分配给独特振铃的状态。当您想为同一电话配置不同号码，但为不同功能提供不同的振铃时，会使用此功能。

注意：要在SPA8000上配置独特的振铃设置，请遵循“SPA8000电话适配器上特别的振铃设置”一文中所述的步骤。

步骤9.从Message Waiting下拉列表中选择要分配给等待消息的状态。当IP电话收到语音邮件通知时，消息等待参数会更新。

注意：消息等待指示器用于让管理员发出可视警报，提示有消息等待用户读取。您可以手动修改它以清除或设置标志。在步骤9中选择yes将激活口吃音和VMWI信号。它存储在长期内存中，在重新启动或重新通电后将继续存在。默认情况下，它被选为no。

步骤10.单击“提交所有更改”以保存配置。