目标

会话发起协议(SIP)是用于在基于IP的网络中创建、管理和终止会话的信令协议。SIP是呼叫管理机制。它还允许建立用户位置，提供功能协商，以便会话中的所有参与者都可以同意其中支持的功能，并允许在会话进行中对会话的功能进行更改。

实时传输协议(RTP)是一种用于传输具有实时特性的数据的互联网协议。它是传输音频、视频等实时数据的标准格式。

本文档旨在说明在SPA300和SPA500系列IP电话上配置实时传输协议(RTP)参数。

适用设备

· SPA300系列IP电话

· SPA500系列IP电话

RTP参数配置

注意：  在实际的SPA300或SPA500系列IP电话将信令协议设置为SIP上，使用导航键转到Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol SIP.。

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Admin Login > Advanced > Voice > SIP。“SIP参数”页面打开：

步骤2.向下滚动到RTP Parameters区域。

步骤3.在RTP Port Min字段中输入最小端口号。它是包含至少十个偶数端口的最小范围，用于发送和接收。默认值为 16384。

步骤4.在RTP Port Max字段中输入最大端口号。它是包含至少十个偶数端口用于发送和接收的最大范围。默认值为 16482。

步骤5.在RTP Packet Size字段中输入RTP数据包的大小。范围为0.01到0.16。默认值为0.030。

步骤6.在Max RTP ICMP Err字段中输入IP电话终止前允许的连续Internet控制消息协议(ICMP)错误的数量。ICMP是用于发送网络错误消息的Internet协议。默认值为 0。

步骤7.在RTCP Tx Interval字段中，输入在活动连接上发送实时传输控制协议(RTCP)的发送方报告的间隔。范围为0到255秒。默认值为0。

步骤8.从否UDP校验和下拉列表中选择“是”或“否”。如果选择“是”，则IP电话将计算SIP消息的UDP报头校验和。

步骤9.从对称RTP下拉列表中选择Yes或No。如果选择是，RTP数据包将发送到源地址，如果选择否，RTP数据包将发送到目标地址。默认为否。

步骤10.从Stats in BYE下拉列表中选择Yes或No。如果选择Yes，则P-RTP-Stat报头将发送以响应BYE消息。默认为否。

步骤11.单击“提交所有更改”以保存设置。