目标

可以配置默认路由器，这样当没有其它路由知道给定IP数据包的目的地址时，电话会将其发送到其默认路由器。然后，路由器将能够将其发送到正确的目的地。

本文档说明如何在SPA300和SPA500系列IP电话上配置默认路由器。

适用设备

· SPA300 IP电话系列。

· SPA500 IP电话系列。

默认路由器

步骤1.按“设置”按钮打开设置菜单。

步骤2.导航至“设置”。

步骤3.导航至“网络配置”。

步骤4.导航至“默认路由器”并按“编辑”。

步骤5.输入所需的默认路由器并按OK。

如果您想要有关SPA300系列IP电话的详细信息，请查看思科S系列SPA300系列IP电话产品页。