目标

每当未接呼叫时，都会记录主叫方的姓名、主叫方的分机号、呼叫的日期和时间。在IP电话上可以查看未接呼叫。

本文档说明如何查看SPA300/SPA500系列IP电话上的未接呼叫。

适用设备

· SPA300系列IP电话

· SPA500系列IP电话

分步过程

通过IP电话查看未接呼叫

步骤1.按IP电话上的Setup（设置）按钮以打开Setup(设置)菜单。

步骤2.选择Call History,然后按Select，或按1，以打开Local Services（本地服务）菜单。

步骤3.选择未接呼叫并按选择，或按1，以显示未接呼叫菜单。

步骤4.使用导航键上下滚动以查看未接呼叫。显示主叫方的姓名、主叫方的分机号、每个未接呼叫的日期和时间。