目标

固件是控制交换机操作和功能的程序。升级后的固件可以提供增强的安全性、新功能、漏洞修复和性能升级。

本文档的目的是向您展示如何使用Web界面上传工具(HTTP/HTTPS)升级200和300系列托管交换机上的固件。

适用设备

- SF/SG 200系列管理型交换机

- SF/SG 300系列管理型交换机

软件下载网址

- 200系列管理型交换机

- 300系列管理型交换机

注意：请确保下载最新的固件版本。

升级/备份固件/语言

安装固件/语言文件

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择管理>文件管理>升级/备份固件/语言。Upgrade/Backup Firmware/Language页面打开：

第二步：单击Transfer Method字段中的via HTTP/HTTPS单选按钮。

第三步：单击Save Action字段中的Upgrade单选按钮。

注意：只有通过使用TFTP传输方法才能执行备份操作。

第四步：在File Type字段中，点击与要升级的所需文件类型对应的单选按钮。

可用选项定义如下：

- 固件映像 — 要升级固件。固件是控制交换机操作和功能的程序。固件也称为映像。

- 语言文件 — 要升级语言文件。语言文件是允许窗口以所选语言显示的词典。

第五步：输入文件路径或单击浏览……并打开固件/语言文件。

第六步：单击 Apply。出现警告窗口。

步骤 7.Click OK.进度条显示几分钟。

步骤 8几分钟后，进度条消失。系统将显示传输中的统计信息和任何错误。如果传输成功，请单击Done。

选择活动固件

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择管理>文件>管理>活动映像。Active Image页面打开：

第二步：从Active Image After Reboot下拉列表中选择所需的固件版本。

第三步：单击Apply以选择在交换机重新启动时使用的固件。

重新启动交换机

要应用升级后的固件版本，必须重新启动交换机。如果更新后的文件只是一个语言文件，则不需要重新启动交换机。

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Reboot。将打开Reboot页面：

步骤2.（可选）选中Clear Startup Configuration File复选框，以在交换机重新启动后删除启动配置。启用此选项后，交换机实际上会执行出厂默认重置，因为运行配置和启动配置都会在重新启动时删除。

第三步：单击Reboot。交换机将重新启动，并应用更新的固件。