目标

200/300系列管理型交换机允许您将SFP（小型可插拔）收发器插入其光纤模块以连接光缆。收发器和光缆正确插入交换机光纤模块后，Optical Module Status页面会提供光纤连接的当前信息，帮助您管理此连接。此外，如果发生故障，您可以使用光纤模块状态信息对此连接进行故障排除。

本文的目的是解释有关光学模块状态的信息。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•v1.3.0.62

查看光纤模块状态

本节介绍如何访问Optical Module Status页面，并解释在200/300系列管理型交换机上提供的不同信息。

步骤1: 登录到Web配置实用程序并选择管理>诊断>光纤模块状态。 Optical Module Status页面打开：

下一个信息显示在Optical Module Status Table中：

·端口 — 显示SFP收发器当前连接的端口号。

·温度 — 以摄氏度显示SFP工作时的温度。

·电压 — 显示SFP运行的电压。

·当前 — 显示SFP消耗的当前数量。

·输出功率 — 显示传输的光功率量。

·输入功率 — 显示接收的光功率量。

·发射器故障 — 显示远程SFP报告的信号丢失。此字段的值可以是True（某些信号已丢失）、False（没有信号丢失）或No Signal(N/S)。

·信号丢失 — 显示本地SFP报告的信号丢失。此字段的值可以是True（某些信号已丢失）或False（无信号丢失）。

·数据就绪 — 显示SFP是否运行正常。此字段的值可以是True（操作）或False（不操作）。