目标

作为网络管理员，比较好的做法是检查交换机上接口的行为。良好的维护是网络性能的关键。使用思科S系列交换机，您可以检查通过接口发送的数据包数量以及发送方式。

交换机的Interface页面可用于分析发送和接收的流量及其分散性（如单播、组播和广播数据包）。此外，如果接口出现问题，您可以对该接口上连接的电缆执行诊断测试，以查看其状态。有了这些信息，您可以在排除接口故障时做出更明智的决策。

本文介绍如何管理交换机上接口的统计信息和诊断。

适用设备

- Sx200系列

- Sx250 系列

- Sx300系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500 系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.06 — Sx200、Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

管理交换机上的接口统计信息

管理接口的统计信息

步骤1:登录到交换机的基于Web的实用程序，然后选择Status and Statics > Interface。

注意：可用的菜单选项可能会因设备型号而异。本例中使用SG350X-48MP。

第二步：在Interface区域中，选择要显示以太网统计信息的接口。

注意：在本示例中，选择了设备2的端口GE4。

注：如果有不可堆叠的交换机（例如Sx250或Sx300系列交换机），则选项为仅端口和LAG。

第三步：点击Refresh Rate区域中的刷新率。这是刷新接口统计信息之前经过的时间段。

- 不刷新 — 有关不会用新信息刷新的接口的信息。

- 15秒 — 有关接口的信息每15秒刷新一次。

- 30秒 — 有关接口的信息每30秒刷新一次。

- 60秒 — 有关接口的信息每60秒刷新一次

注意：在本示例中，选择60秒。

Receive Statistics区域显示所选接口的以下信息：

接收统计资料

- Total Bytes(Octets) — 显示接收的八位组数，包括错误数据包数和帧校验序列(FCS)八位组。FCS检查帧的有效性。

- 单播数据包 — 显示有关接收的良好单播数据包数量的信息。单播是两个用户之间的一对一连接。

- Multicast Packets — 显示有关已接收的正常组播数据包数量的信息。组播是一个用户与一个或多个用户之间的一对多连接。

- 广播数据包 — 显示有关接收的良好广播数据包数量的信息。广播是属于网段的所有成员之间的连接。

- Packets with Errors — 显示有关接收的错误数据包数量的信息。这些数据包可以是单播、组播或广播，在传输过程中被损坏或丢弃。

Transmit Statistics区域显示所选接口的以下信息：

- Total Bytes（八位字节） — 显示传输的八位字节数，包括错误数据包数和FCS八位字节数。

- 单播数据包 — 显示有关已传输的正常单播数据包数量的信息。

- Multicast Packets — 显示有关已传输的正常组播数据包数量的信息。

- 广播数据包 — 显示有关传输的良好广播数据包数量的信息。

步骤4.（可选）单击Clear Interface Counters以清除所选接口的计数器。

步骤5.（可选）单击Refresh刷新统计信息页面。

现在，您应该已经成功管理交换机上某个接口的统计信息。

查看所有接口的统计信息

步骤1:在Interface页中，单击View All Interfaces Statistics以查看表视图中的所有端口。

步骤2.（可选）从Refresh Rate下拉列表中选择刷新率。这是刷新接口统计信息之前经过的时间段。

注意：在本示例中，选择30秒。

第三步：从Interface Type下拉列表中选择接口类型。

注意：在本示例中，选择了设备2的端口。

第四步：单击 GO。

接口统计表将显示所选交换机所有端口的统计信息。

步骤5.（可选）单击Clear All Interface Counters以清除所选接口的计数器。

步骤6.（可选）单击Refresh刷新统计信息页面。

现在，您应该已经成功查看交换机所有端口的统计信息。

接口的图形RMON统计视图

注：此功能仅适用于Sx250、Sx350、SG350X和Sx550X系列交换机。

步骤1:在Interface页面中，单击View Interface History Graph按钮以图形形式显示这些结果。

第二步：在Interface区域中，选择要显示以太网统计信息的接口。

注意：在本示例中，选择了设备2的端口GE4。

注：如果有非堆叠式交换机（如Sx250系列交换机），则选项为Port和LAG only。

步骤3.（可选）选中要显示的Receive Statistics复选框。

注意：在本示例中，所有复选框均处于选中状态。

步骤4.（可选）选中要显示的Transmit Statistics复选框。

注意：在本示例中，所有复选框均处于选中状态。

步骤5.（可选）在Time Span区域中，点击要查看的接口统计信息的时间范围。

注意：在本示例中，选择了“最后一小时”。

数据包图表应显示所选接口和交换机上数据包的统计信息。

现在，您应该已经成功查看了交换机上某个接口的图形统计信息。

注：如果您在查看统计信息时发现接口有问题，则可以对插入该接口的电缆执行诊断测试，以查看其状态。点击此处了解收集方法。