目标

可以修改端口设置，以帮助控制流量流经受管网络。大多数端口的默认设置对于您的网络应该已经足够，但是，当您希望充分利用设备时，可以手动选择不同的选项来配置端口。

本文档的目标是向您展示如何在200/300系列管理型交换机上配置端口设置。

适用设备

· SF/SG 200系列管理型交换机

· SF/SG 300系列管理型交换机

软件版本

•1.3.0.62

配置端口设置

步骤1:登录交换机配置实用程序并选择端口管理>端口设置。Port Settings页面打开：

步骤2.（可选）选中Jumbo Frames复选框以在接口上启用巨帧。巨型帧是大小为1500字节或更大的以太网帧。

第三步：在端口设置表中，单击要配置的端口的单选按钮。

第四步：单击 Edit。出现Port Settings窗口：

步骤5.（可选）要更改所选端口，请从Interface字段的下拉列表中选择一个端口。

第六步：在Port Description字段中输入端口的说明。

注意：端口类型字段显示当前使用的物理连接类型。

步骤 7.在Administrative Status（管理状态）字段中点击所需的单选按钮，以选择管理状态。可用选项包括：

· Up — 启用端口，以便可以通过PC或任何其他设备访问它。

·关闭 — 禁用或关闭端口，使其无法访问。

注意：端口的当前状态显示在Operational Status字段中。

步骤 8选中Time Range字段中的Enable复选框以指定应启用端口的时间。

步骤 9如果在步骤8中启用了时间范围，则从时间范围名称下拉列表中选择预配置的时间范围。

注：时间范围的当前运行状态显示在Operational Time-Range State字段中。

注：时间范围仅适用于SF/SG 300系列管理型交换机。有关如何配置时间范围的详细信息，请参阅在300系列管理型交换机上配置802.1X时间范围。

步骤 10选中Reactivate Suspended Port字段中的Enable复选框以重新激活已暂停的端口。端口可由先前在交换机中完成的任何其他安全配置挂起。

步骤 11选中自动协商字段中的启用复选框以启用自动协商。这使端口能够将其传输参数通告到连接的另一端。

注意：如果不选中Auto Negotiation（自动协商）复选框，则可以从Administrative Port Speed（管理端口速度）和Administrative Duplex Mode（管理双工模式）字段选择传输速度和双工模式。

注意：操作自动协商字段显示端口上的当前自动协商状态。

步骤 12单击Administrative Port Speed菜单中的一个可用单选按钮，以配置端口速度：

· 10 — 此选项将端口的传输速度设置为10 Mbps

· 100 — 此选项将端口的传输速度设置为100Mbps

注：Operational Port Speed字段显示协商结果的当前端口速度。

步骤 13从Administrative Duplex Mode(管理双工模式)字段中选择单选按钮。仅当禁用自动协商且端口速度设置为10M或100M时，此字段才可配置。端口速度为1G时，模式始终为全双工。 可用选项定义如下：

·全双工 — 端口可以同时发送和接收。

·半双工 — 端口可以传输或接收，但不能同时传输和接收。

注意：Operational Duplex Mode字段显示端口的当前双工模式。

步骤 14在Auto Advertisement字段中选中所需选项的复选框。仅当启用自动协商时，此区域中的选项才可用。 可用选项定义如下：

·最大功能 — 可以接受所有端口速度和双工模式设置。

· 10半双工 — 10 Mbps速度和半双工模式。

· 10全 — 10 Mbps速度和全双工模式。

· 100半双工 — 100 Mbps速度和半双工模式。

· 100全 — 100 Mbps速度和全双工模式。

· 1000全 — 1000 Mbps速度和全双工模式。

注意：Operational Advertisement字段显示当前通告给邻居的功能。

注意: Neighbor Advertisement字段显示邻居设备（即连接另一端的设备）通告的功能。

步骤 15选中Back Pressure字段中的Enable复选框，在端口交换机拥塞时减缓数据的接收。此选项只能在半双工模式下使用。

步骤 16从Flow Control字段选择单选按钮。可用选项定义如下：

·启用 — 启用802.3x流量控制。

·禁用 — 禁用802.3x流量控制。

·自动协商 — 在端口上启用流控制的自动协商。这仅适用于全双工模式。

步骤 17单击MDI/MDIX字段中的单选按钮。 MDI/MDIX表示具有交叉功能的介质相关接口/介质相关接口。可用选项定义如下：

· MDIX — 交换传输和接收端口对。

· MDI — 使用直通电缆将此交换机连接到工作站。

·自动 — 配置此交换机以自动检测到另一设备的连接的正确引脚布局。

注：运行MDI/MDIX字段显示当前MDI/MDIX状态。

步骤 18.选中Protected Port字段中的Enable复选框，为端口提供增强的安全性。

步骤 19.单击页底部的 Apply。

将接口配置应用于多个接口

步骤1:点击要复制其配置的接口的单选按钮。

第三步：点击Copy Settings。出现复制设置窗口。

第四步：输入要应用配置的接口范围。您可以使用接口编号或接口名称作为输入。可以输入以逗号分隔的每个接口（例如：1、3、5或GE1、GE3、GE5），也可以输入接口范围（例如：1-5或GE1-GE5）。

第五步：单击确定保存所进行的配置。

下图描述了配置后的更改。