目标

虚拟局域网(VLAN)主要用于在主机之间形成组，而不考虑主机的物理位置。因此，通过在主机之间形成组，VLAN 可以提高安全性。设置VLAN的最常见原因之一是为语音设置一个VLAN，为数据设置一个单独的VLAN。这样，即使使用的网络相同，也能确定两类数据的数据包发送方向。

本文定义了各种协议组，并有助于添加新的基于协议的组。使用这些设置，可以定义基于协议的组并将其绑定到端口；因此，源自协议组的每个数据包都会分配到页面上配置的VLAN。

适用设备

- Sx200系列

- Sx300系列

- Sx250 系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500 系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.5.02 - Sx200系列、Sx300系列和Sx500系列

- 2.2.0.66 - Sx250系列、Sx350系列、SG350X系列和Sx550X系列

创建一个 VLAN

步骤1:登录交换机的基于Web的实用程序，然后从右上角的Display Mode下拉菜单中选择Advanced。

第二步：选择VLAN管理> VLAN组>基于协议的组。

第三步：在Protocol-Based Group Table中单击Add以创建基于协议的组。

第四步：在Encapsulation区域中，为要使用的协议类型选择一个单选按钮。

- 以太网V2 — 此参数是指以太网链路上的数据包。

- LLC-SNAP(rfc1042) — 此参数是指使用子网访问协议(LLC-SNAP)的逻辑链路控制。这些协议结合使用，可确保数据在网络中有效传输。

- LLC — 此参数是指逻辑链路控制(LLC)。它是数据链路层的子层，充当介质访问控制子层和网络层之间的接口。

第五步：如果选择以太网V2，请继续此步骤。否则，请继续步骤6。从以太网类型(Ethernet Type)下拉列表中，选择一种以太网类型，以指示以太网帧的负载中要封装的协议。选项有：

- IP(0x0800) — 具有IPv4数据包的以太网V2帧。

- IPX(0x8137-0x8138) — 带有网间数据包交换(IPX)的以太网V2帧。

- IPv6(0x86DD) — 具有IPv6数据包的以太网V2帧。

- ARP(0x0806) — 带有地址解析协议(ARP)数据包的以太网V2帧。

- 用户定义 — 管理员可以在各自的字段中输入协议值和组ID。

注意：在本示例中，选择了IP。

第六步：如果您在步骤4中选择了LLC-SNAP(rfc1042)或LLC，请继续执行此步骤。在Protocol Value字段中，输入协议值。范围为0x0600-0xFFFF。

步骤 7.在组ID字段中，输入协议的组ID。您可以分配一个介于1和2147483647之间的数字。

步骤 8单击 Apply。

现在您已成功配置基于协议的组VLAN。