目标

链路层发现协议(LLDP)媒体终端发现(MED)提供其他功能来支持媒体终端设备，例如为语音或视频、设备位置发现和故障排除信息等应用启用网络策略通告。LLDP和思科发现协议(CDP)都是相似的协议，区别在于LLDP可促进供应商互操作性，而CDP是思科专有协议。LLDP可用于用户需要在非思科专有设备和思科专有设备之间工作的场景。

LLDP协议对网络管理员有用，可用于故障排除。交换机提供有关端口当前LLDP状态的所有信息。网络管理员可以使用此信息修复网络中的连接问题。

注意：要了解如何在交换机上配置LLDP属性，请单击此处获取说明。

本文提供有关如何查看交换机上LLDP端口状态信息的说明。

适用设备

- Sx250 系列

- Sx300系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.05 - Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 - Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

查看LLDP端口状态信息

步骤1.访问交换机的基于Web的实用程序，然后选择Administration > Discover - LLDP > LLDP Port Status。

LLDP端口状态 全球信息

将显示以下信息：

- 机箱ID子类型 — 机箱ID的类型。

注意：在本例中，将机箱ID子类型与MAC地址关联。

- 机箱ID — 机箱的标识符。如果机箱ID子类型是介质访问控制(MAC)地址，则显示设备的MAC地址。

- 系统名称 — 设备名称。

- 系统说明 — 以字母数字格式表示的设备说明。

- 支持的系统功能 — 设备的主要功能，如网桥、无线局域网(WLAN)接入点(AP)或路由器。

- 已启用的系统功能 — 设备的主要已启用功能。

- 端口ID子类型 — 显示的端口标识符的类型。

LLDP端口状态表

步骤2.从Interface Type下拉列表中选择所需的接口类型，然后单击Go。

注意：在本例中，选择单元1的端口。

将显示以下信息：

- 接口 — 端口标识符。

- LLDP状态 — LLDP发布选项。

- LLDP MED状态 — 启用或禁用。

- 本地PoE（电源类型、电源、电源优先级、电源值） — 通告的本地以太网供电(PoE)信息。

- 远程PoE（电源类型、电源、电源优先级、电源值） — 邻居通告的PoE信息。

- 邻居数 — 发现的邻居数。

- 第1台设备的邻居功能 — 显示邻居的主要功能；例如：网桥或路由器。

步骤3.（可选）单击LLDP Local Information Detail按钮，查看LLDP Local Information。要了解有关此功能的详细信息，请单击此处获取说明。

步骤4.（可选）单击LLDP Neighbor Information Detail按钮，查看LLDP Local Information。要了解有关此功能的详细信息，请单击此处获取说明。

您现在应该已查看交换机上的端口状态信息。