目标

来自互联网协议语音(VoIP)设备的流量被分配给由语音设备（如IP电话、VoIP终端和语音系统）组成的特定VLAN时，使用语音虚拟局域网(VLAN)。交换机可以自动检测端口成员并将其添加到语音VLAN，并将配置的服务质量(QoS)分配给来自语音VLAN的数据包。如果语音设备位于不同的语音VLAN中，则需要IP路由器来提供通信。

自动语音VLAN允许交换机通过思科发现协议(CDP)和链路层发现协议(LLDP)通告从其他设备发现语音VLAN信息并检测IP电话。交换机使用的语音VLAN可以从其他设备动态获取。使用属于具有最低MAC地址设备的语音VLAN。

如果启用了Auto Voice VLAN模式，请使用Auto Voice VLAN页面查看相关的全局和接口参数。如果重置自动语音VLAN，则交换机上的语音VLAN设置为默认语音VLAN，并且启用自动语音VLAN后，重新启动网络中所有交换机的发现和同步过程。

本文提供关于如何在交换机上重置自动VLAN设置的说明。

适用设备

- Sx200系列

- Sx250 系列

- Sx300系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500 系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.06 — Sx200、Sx300、Sx500

- 2.2.5.68 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

在交换机上配置重置自动VLAN设置

重置运行状态

重要信息：在继续执行以下步骤之前，请确保已在交换机上配置VLAN。若要了解如何配置交换机上的VLAN设置，请单击此处获取说明。若要了解如何配置交换机上的语音VLAN设置，请单击此处。

步骤1:登录到基于Web的实用程序，然后从Display Mode下拉列表中选择Advanced。

注：如果有Sx200、Sx300或Sx500系列交换机，请跳至步骤2。

第二步：选择VLAN Management >Voice VLAN > Auto Voice VLAN。

注意：菜单选项可能会因您使用的交换机而异。在本示例中，使用了 SG350X 交换机。

此页上的操作状态块显示有关当前语音VLAN及其源的信息：

- Auto Voice VLAN Status — 显示是否启用了Auto Voice VLAN。

- 语音VLAN ID — 当前语音VLAN的标识符。

- Source Type — 显示根设备发现语音VLAN的源类型。

- CoS/802.1p — 显示LLDP-MED用作语音网络策略的CoS/802.1p值。

- DSCP — 显示LLDP-MED用作语音网络策略的DSCP值。

- 根交换机MAC地址 — 发现语音VLAN或配置了语音VLAN的自动语音VLAN根设备的MAC地址，语音VLAN是从语音VLAN获取的。

- 交换机MAC地址 — 设备的基本MAC地址。如果交换机MAC地址是根交换机MAC地址，则设备是自动语音VLAN根设备。

- 语音VLAN ID更改时间 — 上次更新语音VLAN的时间。

注意：在本示例中，选择6。

第三步：单击Restart Auto Voice VLAN将语音VLAN重置为默认值，并重新启动LAN中所有启用了Auto-Voice-VLAN的交换机上的自动语音VLAN发现。

第四步：单击OK继续。

刷新语音VLAN本地源表

语音VLAN本地源表显示设备上配置的语音VLAN，以及由直连邻居设备通告的任何语音VLAN配置。它包含以下字段：

- 接口 — 显示接收或配置语音VLAN配置的接口。如果显示N/A，则配置已在设备本身上完成。如果出现接口，则会收到来自邻居的语音配置。

- 源MAC地址 — 从中接收语音配置的统一通信(UC)的MAC地址。

- 源类型 — 接收语音配置的UC类型。可以使用以下选项：

— 默认 — 设备上的默认语音VLAN配置。

— 静态 — 设备上定义的用户定义的语音VLAN配置。

- CDP — 通告语音VLAN配置的UC正在运行CDP。

- LLDP — 通告语音VLAN配置的UC正在运行LLDP。

— 语音VLAN ID — 通告或配置的语音VLAN的标识符。

- 语音VLAN ID — 当前语音VLAN的标识符。

- CoS/802.1p — 通告或配置的CoS/802.1p值，LLDP-MED将其用作语音网络策略。

- DSCP — 通告或配置的DSCP值，由LLDP-MED用作语音网络策略。

- 最佳本地源 — 显示设备是否使用此语音VLAN。可以使用以下选项：

— 是 — 设备使用此语音VLAN与其他启用了Auto Voice VLAN的交换机同步。除非发现来自更高优先级的语音VLAN，否则此语音VLAN是网络的语音VLAN。只有一个本地源是最好的本地源。

— 不 — 这不是最好的本地源。

步骤5.（可选）如果已配置新的语音VLAN设置，请单击Refresh刷新页面上的信息。

交换机上的自动语音VLAN设置现在应已成功重置。