确定日期

2017年5月23日

解决日期

2018年3月30日

受影响的产品

型号

固件版本

SG350X

2.2.0.X

问题说明

XG设备上行链路接口上的出口流量整形将流量限制为80 Kbps，即使您配置了较低的速率也是如此。

解决方法

使用大于80 Kbps的出口整形值。

© 2017思科系统公司。版权所有。