确定日期

2017年5月23日

解决日期

不适用

受影响的产品

型号

固件版本

SG350XG

2.2.0.x

问题说明

使用Apple Safari浏览器时，交换机基于Web的实用程序中的某些功能无法正常工作。实用程序中不响应的这些功能包括Reboot和Logoutbuttons，以及Locate Device页面的Stop按钮。

解决方法

使用其他浏览器，如Google Chrome、Mozilla Firefox或Microsoft Edge。