确定日期

2017年5月23日

解决日期

2017年6月12日

受影响的产品

型号

固件版本

固定于

SG350XG

2.2.0.x

2.2.0.66

问题说明

队列统计信息计数器未正确更新。数据包大小根据入口上的数据包大小计算，尽管统计数据是出口统计信息。

分辨率

当您升级到固件版本2.2.0.66时，此问题已解决。要升级，请单击此处获取说明。