确定日期

2017年5月23日

解决日期

不适用

受影响的产品

型号

固件版本

SG350XG

2.2.0.x

问题说明

当选择要升级的多台设备并通过智能网络应用(SNA)选中下载后重新启动设备(Reboot devices after download)复选框时，即使在所有设备上完成操作之前，系统也会显示成功提示。

当前状态

没有已知的解决方法。