确定日期

2015年5月29日

解决日期

2017年6月16日

受影响的产品

型号

固件版本

固定于

SG350XG

2.0.x

2.2.0.63

问题说明

当通过交换机的基于Web的实用程序在链路聚合(LAG)上启用流量控制时，端口LED不会亮起，即使链路已开启。

分辨率

当您升级到固件版本2.2.0.63或更高版本时，此问题已解决。要获得此方面的帮助，请单击“升级交换机上的固件”。如果您不需要说明，可以直接转到SG350XG下载页面。

注意：这是48端口型号的页面，但应与任何SG350XG交换机配合使用。如果您希望使用确切的型号，请转至思科。单击“Menu(菜单)”按钮，选择“Support & Downloads（支持和下载）” ，然后输入设备名称。下拉菜单将显示每个可用的端口号和型号。选择您拥有的。在产品的页面上，选择“下载”。