确定日期

2016年8月19日

解决日期

2017年6月5日

受影响的产品

型号

固件版本

固定于

SG350XG

2.2.0.x

2.3.0.130

问题说明

在Windows 10上使用Microsoft Edge浏览器使用IPv6地址登录时，在交换机上查看智能网络应用(SNA)网络拓扑失败。

分辨率

当您升级到固件版本2.3.0.130时，此问题已解决。要升级，请单击此处获取说明。