目标

本文提供有关如何在交换机上配置堆栈设置的说明。然后，堆叠交换机作为单个逻辑设备共同管理。在某些情况下，堆栈端口可以成为链路聚合组(LAG)堆栈中的成员，从而增加堆栈接口的带宽。

如果您不熟悉以下术语，请查看思科业务：新术语表。

有关堆叠的更多详细信息，请单击此处查看文章 — 什么是堆叠？

适用设备

- SG350X 系列

软件版本

- 2.2.5.68

在交换机上配置堆栈设置

连接交换机

步骤1.确定要配置的堆栈。选项有：

- 链 — 每个设备都连接到相邻设备，但第一个和最后一个设备之间没有电缆连接。下图显示四单元堆栈的链拓扑：

- 环 — 每个设备都连接到相邻设备。最后一单元与第一单元连接。下图显示四单元堆栈的环拓扑：

步骤2.将小型封装热插拔(SFP)的一端连接到交换机的SFP+、XG3或XG4端口。

在本例中，电缆连接到交换机的XG3端口。也可以在XG1和XG2端口上使用传统以太网电缆堆叠交换机。在短距离内提供的性能相似，但是当电缆长度超过100米时，SFP可提供更短的延迟和更高的可靠性。

步骤3.将SFP+电缆的另一端连接到交换机的SFP+、XG3或XG4端口。

在本例中，电缆连接到交换机的XG3端口。

步骤4.对其余交换机重复步骤2至3。

现在，您应该已经根据所需拓扑连接了交换机。

在活动交换机上配置堆栈设置

活动选择流程

主用设备从启用主用的设备（1或2）中选择。 选择主用设备时的因素会考虑以下优先级：

- System Up Time — 启用活动的设备交换运行时间，以10分钟为单位。选择数据段数较多的设备。如果两个单元的时间段数相同，且其中一个单元的单位ID是手动设置的，而另一个单元的单位ID是自动设置的，则选择具有手动定义的单位ID的单元；否则，选择具有最低设备ID的设备。如果两个设备ID相同，则选择MAC地址最低的设备。

在交换机故障切换过程中，当备用设备被选为主用设备时，备用设备的正常运行时间将保留。

- 设备ID — 如果两个设备具有相同的时段数，则选择设备ID最低的设备。

- MAC地址 — 如果两个设备ID相同，则选择具有最低MAC地址的设备。

要使堆栈运行，它必须具有主用设备。主用设备承担主用角色。在主用交换机选择过程后，堆栈必须包含设备1和/或设备2。否则，堆栈及其所有单元将部分关闭，而不是完全关闭电源，而是暂停流量传输功能。

按照以下步骤在活动交换机上配置堆栈设置：

步骤1.登录到交换机的基于Web的实用程序，然后选择Administration > Stack Management。

或者，您也可以单击“入门”页中“初始设置”下的“管理堆栈”选项。

步骤2.点击堆栈模式的选项。选项有：

- 本地堆叠 — 交换机是所有设备类型相同的堆叠的一部分。

- 混合堆叠 — 交换机是堆叠的一部分，可以由混合类型的Sx350设备或混合类型的Sx550设备组成，但不能由混合的Sx350和Sx550设备组成。

在本例中，选择混合堆叠。

堆栈拓扑显示堆栈的拓扑是链拓扑还是环拓扑。在本例中，拓扑为Chain。

堆叠主用交换机显示堆叠的主用单元的单元ID。在本例中，所配置的交换机（单元1）是堆栈的活动状态。

步骤3.单击至少两个端口以配置为堆叠端口。包括连接到另一台交换机的端口。

在本例中，选择XG3和XG4。

步骤4.从下拉列表中选择设备ID，或选择“自动”使系统分配设备ID。

在本例中，选择1。

Unit x Stack Connection Speed显示堆栈连接的速度。

步骤5.单击“应用并重新启动”。

步骤6.弹出消息提示后，单击“确定”。设置将复制到运行配置文件，并重新启动堆栈。

步骤7.登录交换机的基于Web的实用程序。

您需要配置新密码以更好地保护您的网络。

步骤8.在Old Password字段中输入交换机的用户密码。

步骤9.在“新密码”和“确认密码”字段中输入新密码。

第10步。（可选）选中Disable Password Complexity Enforcement复选框以绕过密码强度要求。

要了解如何配置交换机的口令强度安全功能，请单击此处获取说明。

步骤11.单击Apply应用配置。

步骤12.选择管理>堆栈管理。

交换机应显示活动交换机上配置的设置。

您现在应已配置主用设备的堆栈设置。

在备用或成员交换机上配置堆栈设置

步骤1.登录到交换机的基于Web的实用程序，然后选择Administration > Stack Management。

或者，您也可以单击“入门”页中“初始设置”下的“管理堆栈”选项。

步骤2.点击堆栈模式的选项。选项有：

- 本地堆叠 — 交换机是所有设备类型相同的堆叠的一部分。

- 混合堆叠 — 交换机是堆叠的一部分，可以由混合类型的Sx350设备或混合类型的Sx550设备组成，但不能由混合的Sx350和Sx550设备组成。

在本例中，选择混合堆叠。

堆栈拓扑显示堆栈的拓扑是链拓扑还是环拓扑。

堆栈活动显示堆栈活动单元的设备ID。

步骤3.单击至少两个端口以配置为堆叠端口。包括连接到另一台交换机的端口。

在本例中，选择XG3和XG4。

步骤4.从下拉列表中选择设备ID，或选择“自动”使系统分配设备ID。

在本例中，选择了Auto。

Unit x Stack Connection Speed显示堆栈连接的速度。

步骤5.单击“应用并重新启动”。

步骤6.弹出消息提示后，单击“确定”。

交换机将重新启动并应用配置设置。

步骤7.登录活动交换机的基于Web的实用程序，然后选择Administration > Stack Management。

活动交换机的Stack Management页面应显示已配置的交换机。

步骤8.单击备用交换机以检查配置的设置。配置的端口应显示堆叠端口和活动堆叠连接图标。

步骤9.重复步骤1至8以配置成员单元。

现在，您应该已经在交换机上配置了堆栈设置。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座