目标

链路聚合组(LAG)是已并行组合为一个逻辑连接的网络连接集合。创建LAG可以实现冗余：如果LAG中的一条链路发生故障，则其他链路可用作备份。LAG还可以通过使用其所有链路同时传输数据来大大提高吞吐量。

下面解释它如何工作:链路聚合控制协议(LACP)是IEEE规范(802.3az)的一部分，它可以控制将多个物理端口捆绑在一起以形成单个逻辑通道(LAG)。 LAG的活动成员端口上的流量负载均衡由基于散列的分布函数管理，该分布函数基于第2层或第3层数据包报头信息分布单播和组播流量。LACP通过捆绑多个物理端口帮助形成一个LAG。它还负责带宽倍增、提高端口灵活性，以及在任意2台设备之间的链路上提供冗余。此外，这有助于更改LAG速度、通告、流量控制，以及可在LAG设置表中轻松识别的保护。

本文档的目标是向您展示如何在SG350XG和SG550XG上配置LAG。

适用设备

- SG350XG

- SG550XG

软件版本

- 2.0.0.73

LAG管理

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Port Management > Link Aggregation > LAG Management。将打开“LAG管理”页。

注意：以上屏幕截图取自SG550XG，它有32个不同的LAG。SG350XG仅有8个LAG。

步骤2.在Load Balance Algorithm字段中，选择单选按钮以确定交换机如何处理每个LAG上的负载均衡。负载均衡用于在LAG中的所有链路上发送数据，从而提高吞吐量。在某些网络中，使用MAC地址更有效。

选项有：

- MAC地址 — 对所有数据包使用源MAC地址和目的MAC地址执行负载均衡。

- IP/MAC地址 — 对IP数据包使用源IP地址和目的IP地址，对所有非IP数据包使用源MAC地址和目的MAC地址，执行负载均衡。

步骤3.单击“应用”。负载均衡设置将保存到运行配置文件。

步骤4. LAG管理表显示交换机上当前配置的所有LAG的信息。选择LAG的单选按钮，然后单击“编辑……”，以在出现的“编辑LAG成员”窗口中编辑其设置。

步骤5.在LAG下拉列表中，选择要配置其设置的LAG。您在LAG管理表中选择的LAG将在此处自动选择。此字段可用于在LAG之间切换和配置其设置，而不返回LAG管理页。

步骤6.在LAG Name字段中，输入LAG的名称或说明。此名称不会影响LAG的操作，因为它仅用于轻松识别。

步骤7.在LACP字段中，选中启用复选框以启用LAG的链路聚合控制协议(LACP)。交换机使用LACP与其他连接的设备（也使用LACP）通信并协调LAG信息，从而创建动态LAG。端口添加到LAG后，此字段将不可用；从LAG中删除所有端口将允许此设置再次可用。

步骤8.在Unit下拉列表中，选择堆栈中包含要添加到LAG的端口的交换机。如果交换机不是堆栈的一部分，则只有1个可用。

步骤9.使用箭头按钮，从“端口列表”中选择一个端口，并将其移到“LAG成员”区域，反之亦然。

步骤10.单击“应用”。LAG设置保存到运行配置。在LAG字段中选择要配置的另一个LAG，或单击关闭返回LAG Management页。

LAG设置

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Port Management > Link Aggregation > LAG Settings。将打开“LAG设置”页。

步骤2. LAG Setting Table(LAG设置表)显示交换机上当前配置的所有LAG的信息。选择LAG的单选按钮，然后单击“编辑……”以在“编辑LAG设置”页中编辑其设置。

步骤3.在LAG下拉列表中，选择要配置其设置的LAG。您在LAG设置表中选择的LAG将在此处自动选择。此字段可用于在LAG之间切换和配置其设置，而不返回LAG Settings页面。LAG Type字段显示组成LAG的端口类型。

步骤4.在“说明”字段中，输入LAG的名称或注释。这不会影响LAG的操作，因为它仅用于识别目的。

步骤5.在“管理状态”字段中，选择打开或关闭单选按钮，以确定LAG是打开（运行）还是关闭（非运行）。 “运行状态”字段显示LAG当前是打开还是关闭。如果当前显示模式为基本，请跳至步骤9。

步骤6.在Link Status SNMP Traps字段中，选中Enable复选框，使交换机生成SNMP陷阱，该陷阱通知LAG中端口的链路状态发生更改。

步骤7.在Time Range字段中，选中Enable复选框，使LAG仅在预配置的时间范围内处于启用状态。当超出此时间范围时，LAG将关闭。如果没有可用的时间范围配置文件，则此字段不可用。

步骤8.在Time Range Name下拉列表中，选择要应用于LAG的时间范围配置文件。如果没有定义时间范围配置文件，或者如果希望对现有配置文件进行更改，请单击“编辑”以转到“时间范围”页。“操作时间范围状态”字段显示时间范围当前是活动还是非活动。有关时间范围的详细信息，请参阅在SG550XG和SG350XG上设置时间范围一文。

步骤9.在“管理自动协商”字段中，选中启用复选框以启用LAG的自动协商。此功能使LAG能自动将其传输速度、双工模式和流量控制功能传输到LAG伙伴。如果启用此功能，请跳至步骤11。“操作自动协商”字段显示LAG的当前自动协商状态。

步骤10.如果未启用自动协商，则“管理速度”字段可用。选择单选按钮以确定LAG的速度。Operational LAG Speed字段显示LAG的当前速度。

选项有：

- 10M - LAG以10 Mbps的速度运行。

- 100M - LAG以100 Mbps的速度运行。

- 1000M - LAG以1000 Mbps的速度运行。

- 10G - LAG以10 Gbps的速度运行。

步骤11.如果启用了自动协商，则“管理通告”字段将可用。勾选相应的复选框，以指示在自动协商期间通告哪些功能。Operational Advertisement字段显示LAG当前通告的功能。

选项有：

- 最大功能 — 接受所有速度和双工模式设置。默认情况下会选中此复选框。如果选中此选项，则不能选中其他复选框。

- 10全 — 10 Mbps速度和全双工模式。

- 100全 — 100 Mbps速度和全双工模式。

- 1000全 — 1000 Mbps速度和全双工模式。

- 10000全 — 10000 Mbps速度和全双工模式。

步骤12.在Administrative Flow Control(管理流控制)字段中，选择单选按钮以启用或禁用802.3x流控制。您还可以选择启用流量控制的自动协商。流量控制是一种协议，当网络变得不堪重负时，交换机可以使用该协议来停止远程LAG的传输。“操作流控制”字段显示LAG的当前流控制状态。

步骤13.在Protected LAG字段中，选中Enable复选框，使LAG成为受保护的LAG。受保护的LAG在共享同一VLAN的接口之间提供第2层隔离。

步骤14.单击“应用”。设置将保存到运行配置文件。从LAG字段中选择要配置的另一个LAG，或单击关闭返回LAG设置页。

步骤15.如果要快速将LAG的设置复制到另一个LAG，请单击其单选按钮，然后单击“复制设置……”按钮。系统将显示“复制设置”窗口。

步骤16.在文本字段中，输入要将所选LAG设置复制到的LAG或LAG范围，然后单击“应用”。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座