目标

本文档旨在向您展示如何在SG350XG和SG550XG上配置能效设置。

简介

SG350XG和SG550XG交换机与IEEE 802.3az EEE（节能以太网）和绿色以太网兼容。这些功能是一系列修改，将导致交换机耗电更少，从而提高能效并降低成本。例如，当端口未发送或接收数据，但交换机仍认为它们处于管理性活动状态时，可以禁用端口。如果需要移动数据，端口将快速唤醒，不会丢包。

适用设备

- SG350XG

- SG550XG

软件版本

- v2.0.0.73

配置全局能源属性

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Port Management > Green Ethernet > Properties。

将打开“属性”页。

注意：要使此页面上的设置生效，您可能需要配置单个端口。为此，请单击页面顶部的端口设置链接以转到端口设置页面。这将在下一部分中进行说明。

步骤2.（可选）在Port LEDs字段中，取消选中Enable 复选框以关闭交换机上的所有端口LED。默认是检查。

此外，以下字段还包含详细信息：

- Energy Detect Mode — 此字段显示能量检测模式是已启用还是已禁用。默认情况下启用。此功能允许非活动端口进入低功耗状态，同时仍处于管理性开启状态。从此状态恢复是快速、透明的，并且不会导致数据包丢失。GE和FE端口支持此模式。

- 短距 — 此字段显示短距模式是已启用还是已禁用。默认情况下启用。如果检测到短电缆，此功能可降低端口的功耗。仅RJ45 GE端口支持此模式；不适用于组合端口。

- 节电 — 显示使用绿色以太网和短距的节电百分比。它不显示有关EEE节省的电源的信息。

- 累计节能 — 显示自上次设备重新启动以来节能的量。

注意：要重置“累计节能”字段，请单击“重置节能计数器”按钮。

步骤3.（可选）在802.3节能以太网(EEE)字段中，默认选中启用复选框。这可以全局启用EEE，并且与绿色以太网不同。EEE标准由IEEE创建，用于降低低活动期间的功耗。您可以通过取消选中此复选框禁用EEE。

步骤4.单击“应用”。电源设置会立即应用。

配置单个端口属性

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Port Management > Green Ethernet > Port Settings。

将打开“端口设置”页。

注意：屏幕截图显示每页10个端口，但默认显示同一页上的所有端口。此设置可通过端口设置表右上角的下拉列表进行调整。

要使此页面上的设置生效，可能必须配置全局设置。为此，请单击页面顶部的“属性”链接以转到“属性”页。这在上一节中介绍。

步骤2.在“端口设置表”中选择端口的单选按钮，然后单击编辑……以在“编辑端口设置”窗口中编辑其能量设置。

步骤3.在接口字段中，使用设备和端口下拉列表选择要配置的交换机端口。此字段自动显示从端口设置表中选择的端口，主要用于在不同端口之间切换，而不返回到上一页。

步骤4.在802.3节能以太网(EEE)字段中，选中“启用”复选框，为特定端口启用EEE。默认是检查。

步骤5.在802.3节能以太网(EEE)LLDP字段中，选中启用复选框，使端口通过LLDP（链路层发现协议）通告其EEE功能。 默认是检查。

步骤6.单击“应用”。端口设置会立即更新。然后，可以单击关闭以返回“端口设置”页，或在“接口”字段中选择要配置的端口。

步骤7.如果要快速将端口设置复制到另一个端口或端口组，请在端口设置表中选择其单选按钮，然后单击复制设置……按钮。

步骤8.在“复制设置”窗口中，在文本字段中输入要复制到的端口。可以指定多个端口（用逗号隔开）或一系列端口。

步骤9.单击“应用”。将复制设置。

您现在已成功配置SG350XG或SG550XG交换机的能效设置。