目标

可扩展身份验证协议(EAP)是一种身份验证框架，在无线网络和点对点连接中经常使用。它支持多种身份验证机制，如令牌卡、智能卡、证书、一次性密码和公钥加密身份验证。

LAN上的可扩展身份验证协议(EAPOL)是IEEE 802.1x或基于端口的网络访问控制中使用的网络端口身份验证协议，旨在为访问网络资源提供通用网络登录。EAPOL与EAP类似，是一种可在任何局域网(LAN)上运行的简单封装。

本文提供有关如何管理交换机上的802.1x EAP统计信息的说明。

适用设备

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.06 — Sx500

- 2.3.0.130 — Sx350、SG350X、Sx550X

管理802.1x EAP统计信息

显示特定接口的统计信息

步骤1.登录到交换机的基于Web的实用程序，然后选择Status and Statistics > 802.1x EAP。

注意：可用菜单选项可能因设备型号而异。在本例中，使用SG350X-48MP。

注意：802.1x EAP页面显示有关已发送或接收的EAP帧的详细信息。要了解如何在交换机上配置802.1x端口身份验证设置，请单击此处。

步骤2.在Interface区域中，选择要显示以太网统计信息的接口。

注意：在本例中，选择单元1的端口GE5。

步骤3.从Refresh Rate区域点击刷新率。这是刷新接口统计信息之前经过的时间段。

- 无刷新 — 有关不会用新信息刷新的接口的信息。

- 15秒 — 有关接口的信息每15秒刷新一次。

- 30秒 — 有关接口的信息每30秒刷新一次。

- 60秒 — 有关接口的信息每60秒刷新一次

注意：在本例中，选择60秒。

系统将显示所选接口的值。

- 已接收EAPOL EAP帧 — 端口上收到的有效EAPOL帧。

- 已接收EAPOL开始帧 — 端口上收到的有效EAPOL开始帧。

- 已接收EAPOL注销帧 — 端口上收到的EAPOL注销帧。

- 已接收EAPOL通告帧 — 端口上收到的EAPOL通告帧。

- 已接收EAPOL通告请求帧 — 端口上收到的EAPOL通告请求帧。

- 收到的EAPOL无效帧 — 端口上收到的EAPOL无效帧。

- 已接收EAPOL EAP长度错误帧 — 在此端口上收到数据包正文长度无效的EAPOL帧。

- MKPDU帧，其中未识别的CKN已接收 — 在此端口上接收的EAP帧，其中包含无法识别的连接关联密钥名称(CKN)。

- 收到的MKPDU无效帧 — 端口上收到的MACsec密钥协议数据单元(MKPDU)无效帧。

- 最后一个EAPOL帧版本 — 附加到最近收到的EAPOL帧的协议版本号。

- 最后一个EAPOL帧源 — 附加到最近收到的EAPOL帧的源介质访问控制(MAC)地址。

- 传输的EAPOL EAP请求方帧 — 在端口上传输的EAPOL EAP请求方帧。

- EAPOL Start Frames Transmitted - EAPOL启动端口上传输的帧。

- 已传输EAPOL注销帧 — 在端口上传输的EAPOL注销帧。

- 传输的EAPOL通告帧 — 在端口上传输的EAPOL通告帧。

- EAPOL通告请求帧已传输 — EAPOL通告请求帧在端口上传输。

- EAPOL EAP Authenticator Frames Transmitted — 端口上传输的EAP身份验证器帧。

- EAPOL MKA帧，不传输CKN — 端口上不传输CKN的MACsec密钥协议(MKA)帧。

步骤4.（可选）单击Clear Interface Counters以清除所选接口的计数器。

步骤5.（可选）单击“刷新”按钮以刷新统计信息页。

现在，您应该已成功管理交换机上某个接口的802.1x EAP统计信息。

查看所有接口的统计信息

步骤1.在802.1x EAP页中，单击“查看所有接口统计信息”以在表视图中查看所有端口。

步骤2.（可选）从Refresh Rate下拉列表中选择刷新率。这是刷新接口统计信息之前经过的时间段。

注意：在本例中，选择30秒。

步骤3.从Interface Type下拉列表中选择接口类型。

注意：在本例中，选择单元1的端口。

步骤4.单击Go。

EAP统计表将显示所选交换机的所有端口的统计信息。

步骤5.（可选）滚动到页面的右部或左部，查看更多统计信息。

步骤6.（可选）单击Clear All Interface Counters以清除所选接口的计数器。

第7步。（可选）单击“刷新”刷新统计信息页。

步骤8.（可选）要清除特定接口的计数器，请单击该接口，然后单击“清除接口计数器”按钮。

步骤9.（可选）要查看特定接口的统计信息，请单击该接口，然后单击“查看接口统计信息”按钮。

您现在应该已成功查看交换机所有端口的802.1x EAP统计信息。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座