目标

虚拟局域网(VLAN)允许您将局域网(LAN)逻辑分段到不同的广播域。在敏感数据可以在网络上广播的情况下，可以创建VLAN来通过将广播指定给特定VLAN来增强安全性。只有属于VLAN的用户才能访问和操作该VLAN上的数据。VLAN还可以通过减少向不必要目的地发送广播和组播的需求来增强性能。

当将来自互联网协议语音(VoIP)设备的流量分配给由语音设备（如IP电话、VoIP终端和语音系统）组成的特定VLAN时，会使用语音VLAN。交换机可以自动检测端口成员并将其添加到语音VLAN，并将配置的服务质量(QoS)分配给来自语音VLAN的数据包。如果语音设备位于不同的语音VLAN中，则需要IP路由器来提供通信。

本文提供有关如何在交换机上配置语音VLAN属性的说明。

适用设备

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 2.2.5.68

在交换机上配置语音VLAN属性

交换机的默认VLAN是VLAN 1，它不能用作语音VLAN。但是，如果没有其他配置的VLAN，VLAN 1可以分配给语音VLAN。

注意：要了解如何在交换机上配置VLAN设置，请单击此处获取说明。

步骤1.登录基于Web的实用程序，然后从Display Mode下拉列表中选择Advanced。

注意：如果您有Sx500系列交换机，请跳至步骤2。

步骤2.选择VLAN Management >Voice VLAN > Properties。

该页面显示以下内容：

- 设备上配置的语音VLAN设置显示在语音VLAN设置 — 管理状态区域。

注意：从默认值手动重新配置语音VLAN ID、CoS/802.1p和/或DSCP会生成静态语音VLAN，其优先级高于从外部源获取的自动语音VLAN。

- 实际应用到语音VLAN部署的语音VLAN设置显示在语音VLAN设置 — 运行状态区域。

步骤3.在Voice VLAN ID字段中，输入要作为语音VLAN的VLAN的ID。

重要信息：语音VLAN ID、CoS/802.1p和/或DSCP的更改将导致交换机将管理语音VLAN作为静态语音VLAN通告。如果选择了由外部语音VLAN触发的自动语音VLAN激活选项，则需要维护默认值。语音VLAN ID不能是默认VLAN，但可以是范围。

注意：在本例中，使用的语音VLAN ID为40。

步骤4.（可选）从下拉列表中从CoS/802.1p中选择LLDP-MED将用作语音网络策略的值。值范围为0到7，默认值为5。

注意：在本例中，选择6。

步骤5.（可选）从DSCP下拉列表中选择LLDP-MED将用作语音网络策略的DSCP值。DSCP值用于与邻居发送的应用数据关联。此值告知他们必须如何标记发送到设备的应用流量。默认情况下选择DSCP值46。

注意：在本例中，选择40。

步骤6.（可选）在Dynamic Voice VLAN Settings区域，点击以下选项之一以禁用或启用动态语音VLAN。

- 启用自动语音VLAN — 在自动语音VLAN模式下启用动态语音VLAN。只有启用此功能后，才能单击“自动语音VLAN激活”字段中的选项。要了解有关此功能的详细信息，请单击此处。

- 启用电话OUI — 在电话OUI模式下启用动态语音VLAN。要了解如何配置此功能，请单击此处获取说明。

- 禁用 — 禁用自动语音VLAN或电话OUI。

注意：在本例中，点击启用自动语音VLAN。

第7步。（可选）如果在“自动语音VLAN激活”区域启用了自动语音VLAN，请点击以下选项之一：

- 立即 — 立即激活自动语音VLAN。

- 按外部语音VLAN触发器 — 当设备检测到语音VLAN通告时，自动语音VLAN会激活。

注意：在本例中，单击“立即”。

步骤8.单击“应用”。

步骤9.单击“确定”继续。

步骤10.（可选）单击“保存”将设置保存到启动配置文件。

现在，您应该已在交换机上配置了语音VLAN属性。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座