目标

远程网络监控(RMON)由互联网工程任务组(IETF)开发，用于支持局域网(LAN)的监控和协议分析。 它是一种标准监控规范，使不同的网络监控器和控制台系统能够彼此交换网络监控数据。RMON使网络管理员能够在网络监控探测和控制台中进行选择，这些探测和控制台的功能可满足他们的特定网络需求。RMON明确定义任何网络监控系统应能提供的信息。统计信息、事件、历史记录、警报、主机、主机前N个、矩阵、过滤器、捕获和令牌环是RMON中的十个组。

RMON使设备中的简单网络管理协议(SNMP)代理能够主动监控给定时间段内的流量统计信息并将陷阱发送到SNMP管理器。本地SNMP代理将实际实时计数器与预定义的阈值进行比较并生成警报，而无需通过中央SNMP管理平台轮询。这是主动管理的有效机制，前提是您已设置了与网络基线相关的正确阈值。

注意：要了解如何在交换机上配置SNMP陷阱设置，请单击此处获取说明。

本文提供有关如何在交换机上配置RMON历史记录控制设置的说明。

适用设备

- Sx250 系列

- Sx300系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.05 - Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 - Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

在交换机上配置RMON历史控制设置

配置RMON历史记录控制

RMON功能启用每个接口的监控统计信息。“历史记录”页定义采样频率、要存储的采样数量以及从中收集数据的端口。按照以下步骤在交换机上配置RMON历史记录条目。

步骤1.登录到交换机的基于Web的实用程序，然后在“显示模式”下拉列表中选择高级。

注意：在本例中，使用SG350X-48MP交换机。

注意：如果您有Sx300或Sx500系列交换机，请跳至步骤2。

步骤2.选择状态和统计> RMON >历史记录。

“历史记录控制表”(History Control Table)中的信息由“添加RMON历史记录”(Add RMON History)对话框定义，但“当前样本数”(Current Number of Samples)除外。标准允许RMON不授予所有请求的样本，而是限制每个请求的样本数。因此，此字段表示实际授予请求的示例编号，该编号等于或小于请求的值。

步骤3.单击Add将新条目添加到History Control Table。

“新建历史记录条目”区域显示新的“历史记录”表条目的编号。

步骤4.在Source Interface区域中，选择要从中获取历史记录样本的接口类型。

注意：在本例中，选择单元1的端口GE3。

注意：如果您有非堆叠式交换机（如Sx250或Sx300系列交换机），则选项仅为端口和LAG。

步骤5.在“要保留的最大抽样数”字段中输入要存储的抽样数。

注意：在本例中，使用40。

步骤6.在“采样间隔”字段中，输入从端口收集采样的时间（以秒为单位）。字段范围为1到3600。

注意：在本例中，使用2400秒。

步骤7.在Owner字段中输入RMON工作站或请求RMON信息的用户。范围为160个字符。

注意：在本例中，使用cisco。

步骤8.单击“应用”，然后单击“关闭”。RMON历史记录保存到运行配置文件。

步骤9.（可选）单击“保存”将设置保存到启动配置文件。

现在，您应该已成功在历史记录控制表中添加新条目。

编辑RMON历史记录

步骤1.在History Control Table中，选中要编辑的History Entry旁边的框。

注意：在本例中，选择Entry 1。

步骤2.单击“编辑”按钮编辑RMON历史记录条目。

步骤3.您可以相应地更新要保留的抽样的历史记录条目编号、来源接口、最大数量、抽样间隔和责任人详细信息。

注意：在本例中，采样间隔值已从2400秒更改为3600秒。

步骤4.单击“应用”，然后单击“关闭”。

步骤5.（可选）单击“保存”将设置保存到启动配置文件。

现在，您应已成功编辑“历史记录控制表”中的条目。

删除RMON历史记录

步骤1.在历史记录控制表中，选中要删除的历史记录条目旁边的框。

步骤2.单击“删除”按钮编辑RMON历史记录条目。

步骤3.（可选）单击“保存”将设置保存到启动配置文件。

现在，您应该已成功从历史记录控制表中删除历史记录条目。

查看RMON历史记录表

采样并存储数据后，该数据将显示在“历史记录表”页中。要查看历史记录，请执行以下操作：

步骤1.选择Status and Statistics > RMON > History >。

步骤2.单击“历史记录表”按钮。

步骤3.（可选）要指定要从中获取RMON信息的条目，请选中Filter复选框，然后从History No.下拉列表中选择，然后单击Go。

注意：在本例中，选择“历史记录条目编号1”。

历史记录表显示所选RMON历史记录条目的下一个RMON信息：

- 历史记录条目编号 — 当前RMON历史记录条目的编号。

- 所有者 — 所有者名称。

- 示例编号 — 当前RMON历史记录条目的示例编号。

- Drop Events — 当前RMON历史记录条目的每个样本的丢弃数据包数。

- Bytes Received — 当前RMON历史记录条目的每个样本接收的二进制八位数数。

- Packets Received — 当前RMON历史记录条目的每个样本收到的数据包数。

- 广播数据包 — 用于当前RMON历史记录条目的每个示例的广播数据包数。

- 组播数据包 — 用于当前RMON历史记录条目的每个示例的组播数据包数。

- CRC Align Errors — 当前RMON历史记录表的每个样本出现循环冗余校验(CRC)错误和调整错误的数量。

- Undersize Packets — 当前RMON历史记录表的每个样本接收的少于64个二进制八位数的数据包数。

- 过大数据包 — 当前RMON历史记录表的每个样本接收的2000个二进制八位数以上的数据包数。

- 分段 — 当前RMON历史记录表的每个样本接收的少于64个二进制八位数且没有成帧位和帧校验序列(FCS)二进制八位数的数据包数。

- Jabbers — 接收的数据包数，其中包含2000个以上的八位组（无帧位）和FCS二进制八位数（含整数的FCS为不良FCS），或FCS二进制八位数（含非整数的八位组数）

- 冲突 — 当前RMON历史记录表中每个样本收到的冲突数。

- 利用率 — 当前接口流量与接口可处理的最大流量相比的百分比。

步骤4.（可选）单击“历史记录控制表”按钮返回“历史记录控制表”。

现在，您应该已成功查看交换机上的RMON历史记录表。