目标

远程网络监控(RMON)由互联网工程任务组(IETF)开发，用于支持局域网(LAN)的监控和协议分析。 它是一种标准监控规范，使不同的网络监控器和控制台系统能够彼此交换网络监控数据。RMON使网络管理员能够在网络监控探测和控制台中进行选择，这些探测和控制台的功能可满足他们的特定网络需求。RMON明确定义任何网络监控系统应能提供的信息。统计信息、事件、历史记录、警报、主机、主机前N个、矩阵、过滤器、捕获和令牌环是RMON中的十个组。

交换机的RMON Statistics页面显示有关数据包大小的详细信息和有关物理层错误的信息。根据RMON标准显示信息。超大数据包定义为具有以下条件的以太网帧：

- 数据包长度大于最大接收单元(MRU)字节大小。

- 未检测到冲突事件。

- 未检测到延迟冲突事件。

- 未检测到接收(Rx)错误事件。

- 数据包具有有效的循环冗余校验(CRC)。

本文提供有关如何管理交换机上的RMON统计信息的说明。

适用设备

- Sx250 系列

- Sx300系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.05 - Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 - Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

管理交换机上的RMON统计信息

管理接口的RMON统计信息

步骤1.登录到交换机的基于Web的实用程序，然后选择状态和静态>RMON >统计信息。

注意：在本例中，使用SG350X-48MP交换机。

步骤2.在Interface区域中，选择要显示以太网统计信息的接口。

注意：在本例中，选择单元1的端口GE2。

注意：如果您有非堆叠式交换机（如Sx250或Sx300系列交换机），则选项仅为端口和LAG。

步骤3.从Refresh Rate区域点击刷新率。这是刷新接口统计信息之前经过的时间段。

注意：在本例中，选择60秒。

为所选接口显示以下统计信息：

- Bytes Received — 已接收的二进制八位数，包括错误数据包和FCS二进制八位数，但不包括成帧位。

- Drop Events — 丢弃的数据包。

- Packets Received — 收到的数据包正常，包括组播和广播数据包。

- Broadcast Packets Received — 收到的广播数据包正常。此数量不包括组播数据包。

- 已接收组播数据包 — 已接收良好的组播数据包。

- CRC & Align Errors — 已发生的CRC和Align错误。

- Undersize Packets — 收到的小数据包（小于64个二进制八位数）。

- 过大数据包 — 收到过大的数据包（超过2000个二进制八位数）。

- 分片 — 小于64个二进制八位数的分片或数据包，不包括成帧位，但包括收到的帧校验序列(FCS)二进制八位数。

- Jabbers — 接收的数据包长度超过1632个二进制八位数。此数字不包括帧位，但包括FCS二进制八位数，其中FCS的FCS的八位数是整数（FCS错误），而FCS的FCS的FCS的FCS的FCS的FCS的FCS的FCS的FCS的NC是非整数（校准错误）。Jabber数据包定义为满足以下条件的以太网帧：

— 数据包数据长度大于MRU。

— 数据包的CRC无效。

— 未检测到接收(Rx)错误事件。

- 冲突 — 收到的冲突。如果启用巨型帧，则Jabber帧的阈值将提高到巨型帧的最大大小。

- 64字节的帧 — 包含已发送或已接收64字节的帧。

- 65到127字节的帧 — 包含已发送或已接收的65到127字节的帧。

- 128到255字节的帧 — 包含已发送或已接收的128-255字节的帧。

- 256到511字节的帧 — 包含已发送或已接收的256-511字节的帧。

- 512到1023字节的帧 — 包含已发送或已接收的512到1023字节的帧。

- 1024字节或更多的帧 — 发送或接收的帧，包含1024-2000字节和巨帧。

步骤4.（可选）单击Clear Interface Counters以清除所选接口的计数器。

步骤5.（可选）单击“确定”以清除接口统计信息。

步骤6.（可选）单击“刷新”刷新统计信息页。

现在，您应该已成功管理交换机上某个接口的RMON统计信息。

查看所有接口的RMON统计信息

步骤1.在“统计”页中，单击“查看所有接口统计信息”以在表视图中查看所有端口。

步骤2.（可选）从Refresh Rate下拉列表中选择刷新率。这是刷新接口统计信息之前经过的时间段。

注意：在本例中，选择60秒。

步骤3.从Interface Type下拉列表中选择接口类型，然后单击Go。

注意：在本例中，选择单元1的端口。

RMON统计表将显示所选交换机的所有端口的统计信息。

步骤4.（可选）单击Clear Interface Counters以清除所选接口的计数器。

步骤5.（可选）单击“刷新”刷新统计信息页。

现在，您应该已成功查看交换机所有端口的RMON统计信息。

接口的图形RMON统计视图

注意：此功能不适用于Sx300和Sx500系列交换机。

步骤1.在“统计”页中，单击“图形视图”按钮以图形形式显示这些结果。

步骤2.在Interface区域中，选择要显示以太网统计信息的接口。

注意：在本例中，选择单元1的端口GE2。

注意：如果您有非堆叠式交换机（如Sx250系列交换机），则选项仅为端口和LAG。

步骤3.（可选）检查要显示的帧大小。

注意：在本示例中，选择256到511字节的帧、512到1023字节的帧和1024到1023字节或更多的帧。

步骤4.（可选）从Time Span区域，点击要查看的RMON统计信息的时间跨度。

注意：在本例中，选择“最后一小时”。

图表应显示所选接口和交换机帧的RMON统计信息。

现在，您应该已成功查看交换机上某个接口的RMON图形统计信息。