目标

相邻虚拟局域网(VLAN)感知设备可以使用通用VLAN注册协议(GVRP)相互交换VLAN信息。GVRP基于通用属性注册协议(GARP)，并在桥接网络中传播VLAN信息。激活GVRP后，它会发送和接收GARP数据包数据单元(GPDU)。 这允许您在一台交换机上配置VLAN，然后在网络中传播其信息，而不是先前要求在网络中的每台交换机上创建VLAN。

本文提供有关如何在交换机上配置GVRP设置的说明。

注意：由于GVRP需要支持标记，因此必须在中继或常规模式下配置端口。要了解如何将Sx300或Sx500交换机上的端口配置为中继模式或常规模式，请单击此处。如果您有Sx350、SG350X或Sx550X交换机，请单击此处。

适用设备

- Sx250 系列

- Sx300系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.06 - Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 - Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

配置GVRP设置

步骤1.登录到交换机的基于Web的实用程序，然后在“显示模式”下拉列表中选择高级。

注意：可用菜单选项可能因设备型号而异。在本例中，使用SG350X-48MP。

注意：如果您有Sx300或Sx500系列交换机，请跳至步骤2。

步骤2.选择VLAN Management > GVRP Settings。

步骤3.选中GVRP Global Status区域中的Enable复选框以启用GVRP。

步骤4.单击“应用”。

步骤5.从Interface Type equals to下拉列表中选择接口或链路聚合(LAG)，然后单击Go。

注意：在本例中，选择单元1的端口。

步骤6.点击要配置GVRP设置的所需接口旁的单选按钮。在本例中，选择GE3。

步骤7.向下滚动，然后单击“编辑”。

步骤8.（可选）在Interface区域中，点击所需的接口类型，然后从相邻下拉列表中选择所需的接口。选项有：

- 单元和端口 — 单个接口。

- LAG — 链路聚合(LAG)用于描述使用多个并行网络连接来增加吞吐量的各种方法，这些方法超出了一个链路所能达到的限制。

注意：在本例中，设备和端口将保留。

步骤9.选中GVRP State Enable复选框以在接口上启用GVRP。

步骤10.（可选）选中Dynamic VLAN Creation Enable复选框，以允许用户在接口上创建新的VLAN。

步骤11.选中GVRP Registration Enable复选框以允许GVRP在所需接口上注册VLAN。

步骤12.单击“应用”，然后单击“关闭”。

步骤13.（可选）单击“保存”将已配置的设置保存到启动配置文件。

现在，您应该已成功配置交换机上的GVRP设置。