目标

本文旨在提供支持堆叠的思科业务交换机(CBS)型号的堆叠指南和信息。

适用设备 |软件版本

- CBS350(产品手册)(管理指南) | 3.1.1.7(下载最新版本)

- CBS350-2X(产品手册)(管理指南) | 3.1.1.7(下载最新版本)

- CBS350-4X(产品手册)(管理指南) | 3.1.1.7(下载最新版本)

简介

CBS交换机型号的子集可以连接以作为逻辑单元运行。这些配置称为“堆栈”，对快速增加网络容量非常有用。将多台交换机堆叠在一起，可提供先进而强大的技术来管理和控制您的中央网络。

您不能将传统Sx350或Sx550交换机（或企业级交换机）与新的思科业务堆叠式交换机进行堆叠。如果要堆叠旧式交换机，请查看Cisco可堆叠托管交换机之间的功能支持比较，以实现混合堆叠。

目录

- 可堆叠哪些CBS型号？

- 支持堆叠的最低要求是什么？

- 本地模式和混合模式有何区别？

- 在混合堆叠模式下，哪些功能会受到影响？

- 哪种交换机组合可确定堆叠模式？

- 如何配置堆叠？

- 如果存在连接问题怎么办？

1. 设备无法加入堆栈

2. 发生拓扑错误

3. 堆叠模式互操作性

可堆叠哪些CBS型号？

您可以堆叠以下CBS型号：

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- CBS350-24FP-4X

- CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- CBS350-48FP-4X

- CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

确定交换机是否支持堆叠的其他方法包括：

- 查看型号比较，确定除了CBS交换机产品组合中特定特性和功能的信息外，支持堆叠的型号。

支持堆叠的最低要求是什么？

您至少需要两个设备来配置堆栈

上行链路网络端口将配置为堆叠，并且适当的互联小型封装热插拔(SFP)电缆支持堆叠通道。CBS产品手册中提供支持的SFP适配器列表。有关CBS支持的SFP模块的详细信息，请参阅“Cisco Business Switches(思科业务交换机)”上的文章：SFP模块.

最低固件版本应为MRv3.1（或更高版本）

虽然MRv3.0提供堆叠功能，但只有MRv3.1提供创建混合模式堆栈的选项，该堆栈可实现CBS型号之间最大的互操作性。如果需要执行固件升级的指导，请单击。

堆栈中的所有设备必须运行相同的固件版本才能正常运行。

本地模式和混合模式有何区别？

本地模式堆叠

- 要求堆栈中的所有型号根据其内部硬件兼容。

- 如果您的主干是高带宽、多协议和高密度环境，则本地模式将提供满足高需求网络服务所需的最佳内部资源分配配置。

混合模式堆叠

- 允许所有CBS堆栈型号之间实现最大量的互操作性。

- 如果您的环境是负载较轻的网络主干，混合模式可能是一个完全可接受的解决方案，以实现堆栈的最佳灵活性和物理更改。

- 混合模式强制使用最小公分母分配内部资源。例如，如果一个型号的MAC表大小为16K，而您的MAC表大小为64K的另一个高性能型号，则使用混合堆叠模式的堆叠将强制操作堆叠达到16K，从而限制其他内部硬件资源的可用性。

在混合堆叠模式下，哪些功能会受到影响？

下表列出了在混合模式下受影响的功能以及两个CBS350子类型之间的差异。

功能

CBS350“10G上行链路端口SKU”

CBS350“10G网络端口SKU”

混合堆栈

MAC 表大小

1.6万

3.2万或6.4万

1.6万

组播组数

2000

4K

2000

支持的ACE数量

1000 — 保留

2000 — 保留

1000 — 保留

IP条目总数

992

7392

992

ARP表大小

1000 — 保留

8K — 保留

1000 — 保留

IPv6接口的最大数量

106

200

106

最大MAC表老化

400 秒

630 秒

400 秒

IPv6手动隧道/ 6tp4隧道/ ISATAP路由隧道

Not Supported

受支持

Not Supported

VLAN映射条目的默认数量

0

32

0

哪种交换机组合可确定堆叠模式？

尝试确定要购买哪些交换机以用于您要使用的模式？

您是否已经购买了交换机，并需要知道要选择哪种模式？

使用此堆叠选择器可轻松确定堆叠操作模式。

CBS350堆叠模式选择器

我想堆叠    2 3 4   交换机

清除设备

S

选择设备以确定堆叠模式

设备 1

+

设备 2

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- CBS350-24FP-4X

- CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- CBS350-48FP-4X

- CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

如何配置堆叠？

堆叠相对容易配置。要配置CBS350交换机上的堆叠，请参阅以下文章：

- 在思科企业350系列交换机上配置堆栈设置

- 通过命令行界面(CLI)在Cisco Business 350系列交换机上配置堆栈设置

如果存在连接问题怎么办？

在思科业务交换机上配置堆栈非常简单，但必须谨慎验证所有端到端连接才能成功部署。如果遇到问题，请检查以下场景以解决问题。

设备无法加入堆栈（这些是最常见的）

- 默认模式下的所有端口都是上行链路网络端口。

- 验证为堆栈配置了用于将堆栈与故障设备互连的所有端口。

- 验证为堆栈配置了故障设备上用于互连堆栈的所有端口。

- 换掉堆栈电缆，检查电缆是否有故障。

验证堆叠连接端口和互连电缆是否具有相同的速度/协商功能。

- 所有CBS堆栈端口都支持10G。因此，重点应放在使用的互联电缆/介质类型上。

发生拓扑错误

虽然可以创建链拓扑（具有某些限制），但环拓扑在单台设备发生故障时提供恢复能力，并且不允许故障向下级联到堆栈中的其余设备。

1.环拓扑中的潜在故障包括未能按照预期创建真正的单环拓扑。

您可能有一个功能堆栈，但如果单个设备发生故障，则可能没有预期的恢复能力。如果从堆叠中移除设备，是否与堆叠中的两个成员失去联系？这表示单环拓扑不正确。验证您的环拓扑，确保堆栈单元之间的每个网段都正常运行。

登录到交换机的用户界面(UI)。导航到Administration > Stack Management并检查堆叠端口的状态。

如何验证单环拓扑

- 验证堆栈中的任何设备是否只有两个相连的邻居，并且每个邻居都通过一根电缆连接。从堆叠中的随机单元开始，忽略其中一条堆叠电缆。验证堆栈中只有一个到新邻居的连接。

- 下移到邻居，检验它是否仅连接到新的唯一邻居。

- 继续向下移动堆栈，直到到达您开始使用的原始设备（这表示环已关闭）。

- 没有穿过的任何其他单元都未正确连接并位于环之外。

- 如果您从未到达开始验证拓扑的原始设备，则没有振铃。

2.无法创建功能性的双环堆叠配置。

双环堆叠配置可用于使网络带宽翻倍。例如，对于10Gbps端口，双环将有效地在每个堆叠单元之间创建20Gbps通道。

创建双环堆叠配置时的一些一般提示：

- 每台交换机需要4个堆叠端口

- 通过将端口对连接到下一个邻居来创建双环拓扑

- 使用正确的端口对连接到下一个邻居非常重要

选择左对或右对以连接到下一个邻居。

诊断双环拓扑的第一个环。

- 拔下构成第二个环的电缆，检查堆栈是否正常工作。

- 返回单环诊断，然后继续。

- 修复与主环相关的所有电缆和端口配置。

诊断双环拓扑的次环。

- 重新连接第二个环的电缆。

- 拔下构成第一个环的电缆，检查堆栈是否正常工作。

- 返回单环诊断，然后继续。

- 修复与辅助环相关的所有电缆和端口配置。

重新插入所有电缆，双环应能完全正常工作。

堆叠模式互操作性

如果设备拒绝加入堆叠，即使在拓扑、电缆和端口配置已验证后，也需要更改堆叠模式以克服故障。

MRv3.1及更高版本的固件上提供堆叠模式以支持互操作性。

根据本文档中列出的型号，重新配置所有堆栈端口以使用混合模式而非本地模式。参与堆叠的每台交换机都必须更改其配置（全部或全部不更改）。 这应该能解决堆栈操作的最后问题。

结论

现在，您对堆叠有了更深入的了解，可以轻松扩展和管理您的网络！

是否在CBS350交换机上查找更多文章？有关详细信息，请查看以下任何链接。

IP地址设置             堆叠设置             堆叠模式选择器             SSH用户身份验证             SSH服务器身份验证             密码 恢复             使用PuTTY访问CLI             创建 VLAN             重置交换机