目标

虚拟局域网 (VLAN) 是一组端口，使设备能够在不考虑物理局域网 (LAN) 的情况下，通过以太网 MAC 层相互通信。如果端口能够向 VLAN 发送数据并从 VLAN 接收数据，则该端口便为该 VLAN 的成员。如果发往 VLAN 某端口的所有数据包都不包含 VLAN 标记，则该端口为 VLAN 的非标记成员。如果所有发往该端口的数据包都带有VLAN标记，则端口是VLAN的有标记成员。VLAN通常用于将终端隔离为工作组。一个基本示例是为语音设置不同的 VLAN，并为数据设置单独的 VLAN。这可确保两种数据类型的数据包彼此隔离，从而最大限度地提高交换机的利用率。

您可以将接口 VLAN 分配到特定模式（例如接入或中继端口）。

- 接入端口 - 仅将流量传输到为其分配的特定 VLAN 或从该特定 VLAN 传输流量的端口。

- 中继端口 - 能够传输特定交换机可访问的任意或所有 VLAN 流量的端口。

本文旨在向您展示如何在交换机上将接口 VLAN 配置为接入或中继端口。

适用设备 |软件版本

- CBS250（产品手册） |3.0.0

- CBS350（产品手册） |3.0.0

- CBS350-2X（产品手册） |3.0.0

- CBS350-4X（产品手册） |3.0.0

接口设置

第 1 步： 登录到基于 Web 的实用程序，然后选择 VLAN Management（VLAN 管理）> Interface Settings（接口设置）。

步骤2.在接口设置表中，从接口类型等于下拉列表中选择接口，然后单击开始。选项有：

- 端口 — 如果只需配置一个端口，请选择端口。

- 链路聚合(LAG) — 如果要配置LAG配置中定义的一组端口，请选择LAG。

注意：在下面的示例中，选择 LAG。

第 3 步： 点击要修改的端口或 LAG 的单选按钮，然后点击Edit（编辑）。

然后，系统将显示一个弹出窗口，显示上一页中所选的接口类型。

第 4 步： 选择与接口所需 VLAN 模式对应的单选按钮。

- 访问 — 接口是单个VLAN的无标记成员。在此模式下配置的端口称为接入端口。

- 中继 — 接口最多是一个VLAN的无标记成员，并且是一个或多个VLAN的有标记成员。

- 常规 — 接口可支持IEEE 802.1q规范中定义的所有功能。接口可以是一个或多个VLAN的有标记或无标记成员。

- 客户 — 选择此选项将接口置于QinQ模式。这使您能够在提供商网络中使用您自己的VLAN安排(PVID)。当设备具有一个或多个客户端口时，设备处于Q-in-Q模式。

- 专用VLAN主机 — 选择此选项可将接口设置为隔离或社区。然后在Secondary VLAN-Host字段中选择隔离或社区VLAN。

- 专用VLAN — 混杂 — 选择将接口设置为混杂。

- VLAN映射隧道 — 选择此选项可将接口设置为VLAN隧道边缘端口。

- VLAN映射 — 一对一 — 选择此选项可将接口设置为将一个端口映射到一个边缘端口的VLAN映射。

注意：在本例中，选择“Trunk”（中继）。

第 5 步： 点击 Apply（应用）。

步骤6.然后，页面将显示设置已成功。单击 Close。

现在，您将返回到接口设置表。

步骤7.检查已配置的接口模式以验证最近的设置。

步骤8.要永久保存当前配置，请单击“保存”图标。

您现在已成功分配交换机上的接口VLAN。