目标

本文的目的是使用命令行界面(CLI)在Catalyst 1300交换机中配置Dying Gasp功能。

适用设备 | 软件版本

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91(数据手册)

简介

Dying Gasp是只在Catalyst 1300系列交换机上可用的功能，它提供了一种机制，用于在设备失去连接之前向监控系统发出意外断电警报。当发生断电事件时，硬件电容器将延迟设备短暂关闭。在此期间，设备将通过配置的系统日志服务器或SNMP通知收件人发送Dying Gasp消息，这些服务器可用于确定问题的原因并进行故障排除。

您可以使用简单命令通过CLI配置Dying Gasp。继续阅读以了解更多信息。

使用CLI配置Dying Gasp

第 1 步

键入config terminal进入交换机的全局配置。

switch# configure terminal

步骤 2

要启用Dying Gasp，请键入dying-gasp enable <method1> [method2]。指定的第一种方法是Primary Dying Gasp方法。

switch(config)# dying-gasp enable syslog-msg snmp-trap-msg

在本示例中，主要的dying gasp方法将通过syslog日志记录。

步骤 3

您可以通过输入no dying-gasp enable来禁用dying gasp。

switch# no dying-gasp enable

步骤 4

要查看dying gasp配置，请在启用模式下输入show dying-gasp packets。

switch# show dying-gasp status

步骤 5

要了解有关dying gasp将在何处发送dying gasp数据包的更多详细信息，请输入show dying-gasp packets。显示已配置的系统日志服务器/SNMP服务器以及要使用的接口。

switch# show dying-gasp packets

在本示例中，已在172.16.1.182上配置系统日志服务器，但未配置SNMP服务器。

结论

现在一切就绪！在Catalyst 1300交换机上配置Dying gasp后，您可以收到有关设备任何断电问题的警报。

有关Catalyst 1300交换机的详细信息，请查看以下页面。

- 为什么升级到Cisco Catalyst 1200或1300系列交换机功能比较

- Cisco Catalyst 1200和1300系列交换机概览

有关其他配置和功能，请参阅Catalyst系列管理指南。