目标

本文的目的是使用Web用户界面(UI)在Catalyst 1300交换机中配置Dying Gasp功能。

适用设备 | 软件版本

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91(数据手册)

简介

Dying Gasp是只在Catalyst 1300系列交换机上可用的功能，它提供了一种机制，用于在设备失去连接之前向监控系统发出意外断电警报。当发生断电事件时，硬件电容器将延迟设备短暂关闭。在此期间，设备将通过配置的系统日志服务器或SNMP通知收件人发送Dying Gasp消息，这些服务器可用于确定问题的原因并进行故障排除。

您是否准备使用Web UI在Catalyst 1300交换机上配置Dying Gasp功能？让我们开始吧！

使用Web UI配置Dying Gasp

第 1 步

登录您的Catalyst 1300交换机。

步骤 2

选择Advanced视图。

步骤 3

导航到状态和统计信息>运行状况和电源菜单。

步骤 4

Dying gasp可通过系统日志或SNMP或两者进行配置。在本示例中，选择通过Syslog进行配置。

如果同时配置这两个选项，则需要设置Primary Dying Gasp方法。这是断电时首先使用的选项。

步骤 5

单击 Apply。现在，交换机将发送dying gasp信息到日志记录设置中配置的Syslog服务器。

步骤 6

要转到日志记录设置，请导航到管理>系统日志 > 远程日志服务器。

步骤 7

点击加号图标。

步骤 8

配置Syslog服务器，然后单击Apply。

步骤 9

要通过SNMP进行配置，请转至菜单中的SNMP > Trap Settings。

步骤 10

确保SNMP通知已启用。

步骤 11

要指定通知接收人，请导航到SNMP > Notification Recipients SNMPv1,2，并配置字段以添加SNMP控制台的IP地址。

步骤 12

单击Save图标保存配置。

确认

要验证配置是否有效，请拔下交换机。

在本示例中，可以在系统日志服务器中查看dying gasp断电消息。

结论

现在一切就绪！在Catalyst 1300交换机上配置Dying gasp后，您可以收到有关设备任何断电问题的警报。

有关Catalyst 1300交换机的详细信息，请查看以下页面。

- 为什么升级到Cisco Catalyst 1200或1300系列交换机功能比较

- Cisco Catalyst 1200和1300系列交换机概览

有关其他配置和功能，请参阅Catalyst系列管理指南。