目标

本文的目的是使用命令行界面(CLI)完成Catalyst 1200或1300交换机的零日设置。

适用设备 | 软件版本

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91(数据手册)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91(数据手册)

简介

您是否正在为中小型企业寻找经济实惠、易于部署的交换机？Cisco Catalyst 1200和1300交换机适合提供高级交换功能、增强的安全性并可使用Cisco Business Dashboard或Cisco Business Mobile App轻松管理的账单。

有关Catalyst 1200和1300交换机的详细信息，请查看以下页面。

- 为什么升级到Cisco Catalyst 1200或1300系列交换机功能比较

- Cisco Catalyst 1200和1300系列交换机概览

您还可以参阅以下硬件安装指南开始使用。

- Cisco Catalyst 1200硬件安装指南

- Cisco Catalyst 1300硬件安装指南

让我们从Catalyst 1200或1300交换机的零日设置开始，使用CLI。

零日设置

第 1 步

在本例中，使用Catalyst 1300交换机。通过控制台电缆连接到交换机。

步骤 2

在键盘上按两次Enter以完成控制台波特率自动检测过程。这是确定控制台连接速度并以适当速率发送数据所必需的。

步骤 3

输入默认用户名。由于这是零日设置，因此它是cisco。

用户名： cisco

cisco都是小写字母。

步骤 4

输入默认密码，也是cisco。

密码： cisco

步骤 5

系统将提示您输入新用户名。在本示例中，它是admin。

输入新用户名: admin

步骤 6

输入新密码。密码必须符合标准要求。

- 密码必须至少为八个字符，并且必须包含以下四个选项中的三个：大写、小写、数字或特殊字符。

- 一个字符在一行中的重复次数不能超过三次。

- 一行中不能有超过两个连续的字符或数字，并且这些字符不区分大小写。

- 不能将用户名用作密码，也不能使用反写或修改的用户名形式。

- “Cisco”或“Cisco”一词的变体不能用于密码的任何部分（开头、中间或结尾）。

- 公认用户名和密码不会被接受。

- “password”一词不能用作密码的开头，并且不区分大小写。

- “Catalyst”一词不能作为密码的任何部分。

- 不允许在行中使用三个以上的重复字符。例如，111不会被接受。

- 不允许在一行中使用两个以上的连续字符，如123。

如果您输入的密码不符合Cisco123等规则，则该密码将被拒绝，同时还将说明该密码被拒绝的原因。

步骤 7

要设置IP地址，请输入config terminal，在本示例中，将配置接口VLAN1。

switch# config terminal

switch(config)# interface Vlan1

步骤 8

输入命令ip address，后跟IP和子网掩码。在本例中，它是172.16.1.11，子网掩码为255.255.255.0。

switch(config-if)# ip address 172.16.1.111 255.255.255.0

步骤 9

指定ip路由。在本例中，它将是默认网关0.0.0.0作为目标前缀，0.0.0.0作为网络掩码，后跟网络的IP地址。

switch(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.60

步骤 10

要启用SSH客户端，请键入ip ssh-client authentication 密码，允许使用用户名和密码通过SSH进行身份验证。

switch(config)# ip ssh-client authentication password

步骤 11

退出配置模式以返回特权执行模式。

switch(config)#exit

步骤 12

输入write memory以保存配置。

switch# write memory

步骤 13

输入Y进行确认。

覆盖文件[startup-config]....(Y/N)[N] ? Y

结论

好了！您已使用CLI完成Catalyst 1200/1300交换机的基本初始配置。

有关其他配置和功能，请参阅Catalyst系列管理指南。

观看与本文相关的视频...

点击此处查看思科的其他技术讲座