目标

VPN直通帮助路由器防火墙后的系统访问远程网络。VPN直通是通过Internet连接两个安全网络的一种方式。当网络上启用VPN直通时，它允许从VPN客户端发起的VPN流量通过互联网并允许VPN连接成功。

IPSec直通、PPTP直通和L2TP直通是RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上提供的三种VPN直通。需要VPN传递，因为最近使用的所有路由器都包含网络地址转换（NAT，允许多台计算机共享相同的互联网连接），而且PPTP和IPSec不能与NAT一起使用。要在路由器中允许PPTP、L2TP和IPSec，我们使用VPN Passthrough的概念。

本文档的目的是显示如何在RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上启用或禁用VPN直通。

注意：无需打开端口即可启用VPN直通，它将自动工作。在配置VPN直通之前，必须在主机和远程端完成基本VPN设置。

适用设备

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

软件版本

•v4.2.1.02

启用或禁用VPN直通

步骤1:登录Web配置实用程序并选择VPN > VPN Passthrough。VPN Passthrough页面打开：

以下是VPN直通类型。默认情况下，所有VPN通道均启用。

· IPSec直通 — Internet协议安全(IPSec)是一组协议，用于提供安全的数据包交换。IPSec直通允许IPSec隧道通过路由器。要禁用IPSec Passthrough，请单击Disable单选按钮。

· PPTP直通 — 点对点隧道协议(PPTP)允许点对点协议(PPP)通过IP网络进行隧道传输。要禁用PPTP直通，请点击禁用单选按钮。

· L2TP直通 — 第2层隧道协议(L2TP)用于启用通过第2层级别的Internet的点对点会话。要禁用L2TP直通，请点击禁用单选按钮。

第二步：单击Save以保存在VPN直通上所做的更改。

要配置PPTP服务器，请参阅在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上为Windows配置点对点隧道协议(PPTP)服务器文章。

注意：您不能在RV系列上配置L2TP服务器，但它们支持L2TP VPN。